\begin{table}%t7
\caption{\label{tab:mdf}Mean metallicity and standard deviation of red giants in~\leoi.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{l r c c}
\hline\hline
Scale & Fit & Mean & $\sigma$ \\
\hline
%&&& \\[-8pt]
$ \feh^{\rm ZW}$&     linear& $-1.53$& $ 0.17$\\
$          $&  quadratic& $-1.55$& $ 0.21$\\
$ \feh^{\rm CG}$&     linear& $-1.37$& $ 0.18$\\
$          $&  quadratic& $-1.41$& $ 0.21$\\
$       \mh$&     linear& $-1.18$& $ 0.19$\\
$          $&  quadratic& $-1.22$& $ 0.20$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}