\begin{table}%t6
%\centering
\par
\caption{\label{table:sed}Results of the SED fits.}
\begin{tabular}{c c c c c c c c c c }
\hline\hline
    & $M_{\rm tot}$ & $L_{\rm bol}$ & $T_{\rm cold}$ & $T_{\rm warm}$ &  & &  & $M_{\rm tot}/L_{\rm bol}^{0.6}$ & \\[0.5mm] 
Source & [$M_{\odot}$] & [$L_{\odot}$] & [K] & [K] & $M_{\rm cold}/M_{\rm tot}$ & $L_{\rm cold}/L_{\rm bol}$ & $L_{\rm submm}/L_{\rm bol}$ & [$M_{\odot}$/$L_{\odot}^{0.6}$] & Class\\[-3.2mm] \\
\hline
IRAS~05399-0121 & $2.8\pm0.3$ & $21\pm1.2$ & $18.5\pm0.1$ & $103.9\pm0.2$ & $\sim$1 & 0.90 & 0.02 & 0.45 & 0/I\\
SMM~3 & $7.2\pm2.2$ & $3.5\pm0.2$ & $11.8\pm0.9$ & $36.9\pm0.2$ & $\sim$1 & 0.74 & 0.11 & 5.57 & 0\\
IRAS~05405-0117 & $1.6\pm0.2$ & $6.4\pm0.4$ & $16.1\pm0.1$ & $112.4\pm0.4$ & $\sim$1 & 0.69 & 0.03 & 0.53 & 0\\
SMM~4 & $3.8\pm0.2$ & $1.7\pm0.2$ & $11.6\pm0.2$ & $51.4\pm4.9$ & $\sim$1 & 0.76 & 0.11 & 2.76 & 0\\
IRAS~05412-0105 & $1.3\pm0.3$ & $5.8\pm0.6$ & $17.0\pm0.3$ & $127.8\pm0.5$ & $\sim$1 & 0.86 & 0.03 & 0.45 & 0\\
IRAS~05413-0104 & $1.0\pm0.2$ & $13.2\pm1.2$ & $20.3\pm0.4$ & $152.3\pm1.1$ & $\sim$1 & 0.97 & 0.02 & 0.21 & 0\\
\hline 
\end{tabular} 
\end{table}