\begin{table}%t4
\par
\caption{\label{table4}The radius of the inner disc edge $r_{\rm in}$
 and the efficiency $\epsilon$.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{l l l l l l l l l l l l }
\hline\hline
EOS & DH  & RMF soft & RMF stiff & STOS 0 & STOS 0.5 & STOS 1 & BBBAV14 & BBBParis & APR & $Q$ & CFL300 \\
\hline
(a)  $r_{\rm in}$ [km]  &  13.88 & 12.10 & 18.81 & 32.18 & 26.33 & 22.11 & 13.83 & 13.76 & 13.85 & 14.24 & 14.84 \\
     $\qquad\epsilon $    & 0.0679 & 0.0667 & 0.0589 & 0.0400 & 0.0463 & 0.0527 & 0.0673 & 0.0682 & 0.0742 & 0.0685 & 0.0683 \\
(b) $r_{\rm in}$ [km]  & 16.24 & 25.97 & 21.13 & 21.17 & 21.00 & 20.87 & 16.02 & 16.17 & 21.22 & 22.51 & 23.83 \\
     $\qquad\epsilon $   & 0.0676 &  0.0488 & 0.0802 & 0.0929 & 0.0913 &  0.0894 & 0.0611 & 0.0610 & 0.0663 & 0.0814 & 0.1172 \\
(c) $r_{\rm in}$ [km] & 20.01 & 21.95 & 20.96 & 22.18 & 22.66 & 23.24 & 19.32 & 19.52 & 20.45 & 22.61 & 23.26 \\
    $\qquad\epsilon $   &0.0557 & 0.0528 &0.0768 & 0.0869 & 0.0845 & 0.0819 & 0.0503 & 0.0502 & 0.0666 & 0.0814 & 0.1097\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}