\begin{table}
\caption{\label{table:2}Photometry of cluster members.}          
\begin{tabular}{l c c c c c}
\hline\hline                
ID & RA & Dec &  $m_{K\!_{\rm S}}$ & $(H-K_{\rm S})$ & $(J-K_{\rm S})$ \\
 & (2000) & (2000) &  & &  \\
\hline
  1 &07 54 34.22  & $-34$ 55  3.2 &  18.6 &   0.62 &   1.61 \\
  2 &07 54 35.60  & $-34$ 55  1.2 &  18.2 &   0.81 &   2.53 \\
  3 &07 54 35.39  & $-34$ 55  1.3 &  18.4 &   0.73 &   2.26 \\
  4 &07 54 35.67  & $-34$ 54 59.8 &  19.5 &   0.73 &   9.99 \\
  5 &07 54 36.08  & $-34$ 54 57.6 &  18.8 &   0.65 &   2.17 \\
  6 &07 54 35.49  & $-34$ 54 57.4 &  19.3 &   0.65 &   2.07 \\
  7 &07 54 35.28  & $-34$ 54 56.2 &  18.5 &   0.73 &   1.99 \\
  8 &07 54 34.84  & $-34$ 54 56.3 &  18.2 &   0.76 &   2.12 \\
  9 &07 54 35.98  & $-34$ 54 55.7 &  18.0 &   0.70 &   2.09 \\
 10 &07 54 35.90  & $-34$ 54 55.4 &  18.4 &   0.70 &   9.99 \\
 11 &07 54 35.55  & $-34$ 54 54.9 &  19.3 &   0.80 &   9.99 \\
 12 &07 54 36.10  & $-34$ 54 54.2 &  18.8 &   0.92 &   2.08 \\
 13 &07 54 35.50  & $-34$ 54 54.2 &  17.7 &   1.30 &   3.16 \\
 14 &07 54 35.68  & $-34$ 54 53.6 &  17.4 &   1.01 &   2.69 \\
 15 &07 54 35.60  & $-34$ 54 53.5 &  18.6 &   0.86 &   2.51 \\
 16 &07 54 35.91  & $-34$ 54 53.4 &  16.5 &   0.84 &   2.19 \\
 17 &07 54 35.72  & $-34$ 54 53.1 &  18.5 &   0.93 &   9.99 \\
 18 &07 54 36.48  & $-34$ 54 52.6 &  18.2 &   0.74 &   2.25 \\
 19 &07 54 36.16  & $-34$ 54 52.6 &  17.2 &   1.57 &   9.99 \\
 20 &07 54 35.82  & $-34$ 54 52.6 &  17.6 &   0.80 &   2.30 \\
 21 &07 54 35.73  & $-34$ 54 52.2 &  17.1 &   1.68 &   3.78 \\
 22 &07 54 36.39  & $-34$ 54 52.2 &  19.1 &   1.12 &   9.99 \\
 23 &07 54 36.30  & $-34$ 54 52.1 &  16.9 &   1.18 &   3.05 \\
 24 &07 54 36.07  & $-34$ 54 51.5 &  17.9 &   0.62 &   1.86 \\
 25 &07 54 35.41  & $-34$ 54 51.7 &  16.5 &   1.02 &   2.34 \\
 26 &07 54 35.81  & $-34$ 54 51.3 &  16.7 &   0.93 &   2.70 \\
 27 &07 54 35.52  & $-34$ 54 51.4 &  18.5 &   1.04 &   2.35 \\
 28 &07 54 32.78  & $-34$ 54 51.2 &  18.5 &   0.95 &   2.40 \\
 29 &07 54 36.13  & $-34$ 54 51.1 &  16.9 &   0.86 &   2.38 \\
 30 &07 54 37.76  & $-34$ 54 50.7 &  17.6 &   0.93 &   2.41 \\
 31 &07 54 35.45  & $-34$ 54 50.9 &  18.2 &   1.00 &   2.34 \\
 32 &07 54 35.97  & $-34$ 54 50.4 &  17.8 &   0.83 &   2.32 \\
 33 &07 54 35.66  & $-34$ 54 50.4 &  17.9 &   1.09 &   9.99 \\
 34 &07 54 35.79  & $-34$ 54 50.3 &  17.8 &   0.91 &   2.24 \\
 35 &07 54 35.62  & $-34$ 54 49.9 &  18.3 &   0.83 &   1.94 \\
 36 &07 54 36.00  & $-34$ 54 49.8 &  16.5 &   1.09 &   2.79 \\
 37 &07 54 35.78  & $-34$ 54 49.7 &  17.1 &   0.78 &   9.99 \\
 38 &07 54 36.25  & $-34$ 54 49.6 &  18.4 &   0.69 &   2.06 \\
 39 &07 54 35.88  & $-34$ 54 49.5 &  18.1 &   0.66 &   9.99 \\
 40 &07 54 35.50  & $-34$ 54 49.5 &  17.2 &   0.73 &   2.23 \\
 41 &07 54 36.72  & $-34$ 54 48.9 &  18.4 &   0.66 &   1.89 \\
 42 &07 54 34.50  & $-34$ 54 48.7 &  18.0 &   0.64 &   2.07 \\
 43 &07 54 35.66  & $-34$ 54 48.4 &  16.9 &   0.96 &   9.99 \\
 44 &07 54 36.07  & $-34$ 54 48.3 &  16.6 &   0.66 &   2.03 \\
 45 &07 54 35.99  & $-34$ 54 48.2 &  17.9 &   0.92 &   9.99 \\
 46 &07 54 35.77  & $-34$ 54 48.2 &  12.5 &   1.04 &   2.16 \\
 47 &07 54 36.90  & $-34$ 54 48.2 &  17.8 &   1.08 &   2.84 \\
 48 &07 54 36.52  & $-34$ 54 48.1 &  19.0 &   0.65 &   1.63 \\
 49 &07 54 35.63  & $-34$ 54 47.9 &  16.2 &   1.12 &   2.57 \\
 50 &07 54 35.21  & $-34$ 54 47.8 &  18.7 &   1.13 &   9.99 \\
 51 &07 54 36.16  & $-34$ 54 47.7 &  18.3 &   0.79 &   1.91 \\
 52 &07 54 37.63  & $-34$ 54 47.6 &  18.5 &   0.75 &   2.04 \\
 53 &07 54 36.23  & $-34$ 54 47.5 &  18.3 &   0.90 &   2.25 \\
 54 &07 54 35.53  & $-34$ 54 47.6 &  18.9 &   0.88 &   9.99 \\
 55 &07 54 35.34  & $-34$ 54 47.5 &  19.0 &   0.92 &   2.85 \\
 56 &07 54 36.01  & $-34$ 54 47.0 &  18.2 &   1.10 &   9.99 \\
 57 &07 54 36.87  & $-34$ 54 46.9 &  18.6 &   0.97 &   9.99 \\
 58 &07 54 34.67  & $-34$ 54 46.9 &  17.1 &   0.65 &   2.12 \\
 59 &07 54 35.21  & $-34$ 54 46.7 &  18.7 &   0.64 &   2.01 \\
 60 &07 54 36.07  & $-34$ 54 46.5 &  18.7 &   0.89 &   2.39 \\
 61 &07 54 34.42  & $-34$ 54 46.3 &  17.5 &   0.76 &   2.49 \\
 62 &07 54 36.79  & $-34$ 54 46.1 &  18.2 &   1.06 &   2.78 \\
 63 &07 54 35.08  & $-34$ 54 46.3 &  18.6 &   0.85 &   2.70 \\
 64 &07 54 36.92  & $-34$ 54 46.0 &  16.2 &   0.69 &   1.86 \\
 65 &07 54 37.12  & $-34$ 54 45.9 &  18.7 &   0.68 &   2.10 \\
 66 &07 54 35.79  & $-34$ 54 45.7 &  17.8 &   0.64 &   1.74 \\
 67 &07 54 36.67  & $-34$ 54 45.6 &  17.6 &   1.23 &   9.99 \\
 68 &07 54 36.05  & $-34$ 54 45.7 &  18.2 &   0.71 &   2.12 \\
 69 &07 54 36.59  & $-34$ 54 45.3 &  15.4 &   1.34 &   2.80 \\
 70 &07 54 34.61  & $-34$ 54 45.1 &  16.1 &   1.35 &   3.06 \\
 71 &07 54 37.07  & $-34$ 54 44.8 &  18.1 &   0.73 &   2.04 \\
 72 &07 54 36.88  & $-34$ 54 45.0 &  18.1 &   0.88 &   1.97 \\
 73 &07 54 36.21  & $-34$ 54 44.5 &  18.2 &   0.64 &   1.91 \\
 74 &07 54 34.41  & $-34$ 54 44.3 &  17.2 &   1.09 &   2.84 \\
 75 &07 54 35.50  & $-34$ 54 44.0 &  18.6 &   0.86 &   2.11 \\
 76 &07 54 36.73  & $-34$ 54 43.5 &  18.2 &   1.03 &   2.58 \\
 77 &07 54 36.04  & $-34$ 54 43.2 &  16.2 &   1.19 &   2.77 \\
 78 &07 54 36.80  & $-34$ 54 43.1 &  18.2 &   0.98 &   2.56 \\
 79 &07 54 36.57  & $-34$ 54 42.8 &  18.5 &   1.06 &   2.65 \\
 80 &07 54 36.70  & $-34$ 54 42.5 &  17.9 &   1.06 &   2.74 \\
 81 &07 54 37.17  & $-34$ 54 42.1 &  18.0 &   1.04 &   2.43 \\
 82 &07 54 36.54  & $-34$ 54 42.1 &  18.4 &   0.91 &   2.38 \\
 83 &07 54 36.21  & $-34$ 54 42.0 &  17.9 &   0.79 &   2.48 \\
 84 &07 54 36.11  & $-34$ 54 41.9 &  18.9 &   0.84 &   2.13 \\
 85 &07 54 36.99  & $-34$ 54 41.8 &  13.9 &   0.79 &   1.80 \\
 86 &07 54 38.05  & $-34$ 54 41.5 &  18.7 &   0.74 &   1.94 \\
 87 &07 54 37.49  & $-34$ 54 41.4 &  18.5 &   0.68 &   2.09 \\
 88 &07 54 37.11  & $-34$ 54 41.4 &  17.3 &   0.65 &   1.91 \\
 89 &07 54 37.87  & $-34$ 54 41.4 &  18.7 &   0.70 &   2.07 \\
 90 &07 54 36.27  & $-34$ 54 40.9 &  16.9 &   0.94 &   2.66 \\
 91 &07 54 35.72  & $-34$ 54 41.0 &  19.5 &   0.72 &   9.99 \\
 92 &07 54 35.02  & $-34$ 54 40.9 &  19.2 &   0.89 &   9.99 \\
 93 &07 54 34.94  & $-34$ 54 40.4 &  18.4 &   0.83 &   2.38 \\
 94 &07 54 36.58  & $-34$ 54 40.2 &  18.2 &   1.05 &   2.58 \\
 95 &07 54 35.51  & $-34$ 54 40.1 &  19.1 &   0.82 &   9.99 \\
 96 &07 54 35.63  & $-34$ 54 40.0 &  18.5 &   0.95 &   2.58 \\
 97 &07 54 37.66  & $-34$ 54 39.8 &  17.5 &   0.73 &   2.18 \\
 98 &07 54 36.51  & $-34$ 54 39.9 &  17.3 &   1.13 &   2.96 \\
 99 &07 54 36.06  & $-34$ 54 39.6 &  17.8 &   0.87 &   2.41 \\
100 &07 54 37.27  & $-34$ 54 39.4 &  17.1 &   0.68 &   2.10 \\
101 &07 54 37.08  & $-34$ 54 39.3 &  19.0 &   0.76 &   1.94 \\
102 &07 54 34.39  & $-34$ 54 39.2 &  18.5 &   0.65 &   2.19 \\
103 &07 54 37.42  & $-34$ 54 39.0 &  18.4 &   0.85 &   2.17 \\
104 &07 54 37.51  & $-34$ 54 38.8 &  18.9 &   0.67 &   1.91 \\
105 &07 54 36.15  & $-34$ 54 38.8 &  17.3 &   0.65 &   1.88 \\
106 &07 54 35.97  & $-34$ 54 38.8 &  18.4 &   0.75 &   1.96 \\
107 &07 54 37.09  & $-34$ 54 38.4 &  17.3 &   0.73 &   2.26 \\
108 &07 54 36.31  & $-34$ 54 38.0 &  18.9 &   0.74 &   1.82 \\
109 &07 54 36.21  & $-34$ 54 38.0 &  16.2 &   0.92 &   2.13 \\
110 &07 54 37.56  & $-34$ 54 37.9 &  19.0 &   0.75 &   2.34 \\
111 &07 54 36.20  & $-34$ 54 37.6 &  15.9 &   0.92 &   2.29 \\
112 &07 54 35.57  & $-34$ 54 37.6 &  19.3 &   0.79 &   9.99 \\
113 &07 54 34.30  & $-34$ 54 37.6 &  17.1 &   1.14 &   2.96 \\
114 &07 54 37.35  & $-34$ 54 36.7 &  17.8 &   1.07 &   2.40 \\
115 &07 54 37.88  & $-34$ 54 36.2 &  16.3 &   0.85 &   2.26 \\
116 &07 54 37.39  & $-34$ 54 35.9 &  14.3 &   1.33 &   3.16 \\
117 &07 54 35.99  & $-34$ 54 34.9 &  17.6 &   0.77 &   2.23 \\
118 &07 54 36.94  & $-34$ 54 34.5 &  17.1 &   0.77 &   2.17 \\
119 &07 54 36.27  & $-34$ 54 34.4 &  18.7 &   0.68 &   2.09 \\
120 &07 54 37.85  & $-34$ 54 33.6 &  18.6 &   0.63 &   1.83 \\
121 &07 54 36.35  & $-34$ 54 32.4 &  19.2 &   0.91 &   2.25 \\
122 &07 54 37.59  & $-34$ 54 32.3 &  18.1 &   0.75 &   2.17 \\
123 &07 54 35.51  & $-34$ 54 31.9 &  17.6 &   0.69 &   2.16 \\
124 &07 54 35.88  & $-34$ 54 30.8 &  17.4 &   0.82 &   2.15 \\
125 &07 54 34.76  & $-34$ 54 30.5 &  18.7 &   0.67 &   2.07 \\
126 &07 54 33.11  & $-34$ 54 29.9 &  18.8 &   0.64 &   1.89 \\
127 &07 54 36.26  & $-34$ 54 29.7 &  17.9 &   1.24 &   2.90 \\
128 &07 54 37.27  & $-34$ 54 29.5 &  17.1 &   0.75 &   2.09 \\
129 &07 54 36.67  & $-34$ 54 28.5 &  18.5 &   0.66 &   1.98 \\
130 &07 54 33.11  & $-34$ 54 25.3 &  19.1 &   0.70 &   1.69 \\
131 &07 54 39.24  & $-34$ 54 24.9 &  18.4 &   0.84 &   2.48 \\
132 &07 54 37.18  & $-34$ 54 24.3 &  18.2 &   1.02 &   2.78 \\
133 &07 54 37.90  & $-34$ 54 18.6 &  19.0 &   0.63 &   2.19 \\
134 &07 54 37.37  & $-34$ 54 18.1 &  16.4 &   0.75 &   1.96 \\
135 &07 54 37.01  & $-34$ 54 16.0 &  17.3 &   0.66 &   1.92 \\
136 &07 54 37.16  & $-34$ 54 12.8 &  18.0 &   0.84 &   2.49 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}