\begin{table}%t1
\caption{\label{clumptab}Properties of $^{12}$CO(1$-$0) detected clumps.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcccccc}
\hline\hline
Clump  & Map offset          & Diameter  & $V_{{\rm LSR}}$  &  $\Delta V$ &  $M_{{\rm ^{12}CO}}$ & $M_{{\rm vir}}$  \\
       & ($\arcsec,~\arcsec$) &     (pc)      & (km s$^{-1}$) & (km s$^{-1}$)     & ($M_{\odot}$)          & ($M_{\odot}$)      \\
\hline
A      & (0,0)               & 18.7          & 89.4        & 1.24         & $3.3 \times 10^3$             & $2.7 \times 10^3$       \\
B      & (--46, +132)          & 19.1          & 91.4        & 1.68         & $4.0 \times 10^3$             & $5.2 \times 10^3$       \\
C      & (--132, --92)          & 16.2          & 89.2        & 0.99         & $2.1 \times 10^3$             & $1.5 \times 10^3$       \\
D      & (--230, --132)         & 15.7          & 87.8        & 0.81         & $0.8 \times 10^3$             & $1.0 \times 10^2$       \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}