\begin{table}
\caption{\label{  7169}HD   7169.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD  7169 & & &                           $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     8.1116 &     7.7034 &     6.7373 &     8.1385 &     8.0028 &     7.2810 &     8.3826 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0005 &     0.0006 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0008 &     0.0009 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0007 &     0.0008 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD  7169 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &  $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 $f_1$      &      1.82262 &      0.54866 &     0.0125 &     0.0211 &     0.0195 &     0.0182 &     0.0137 &     0.0138 &     0.0133 \\ 
 Errors      &      0.00003 &      0.00001 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.59 &       1.00 &       0.92 &       0.86 &       0.65 &       0.66 &       0.63 \\ 
 & Errors:           & &       0.05 &       0.06 &       0.06 &       0.05 &       0.05 &       0.04 &       0.04 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.92465 &      0.51957 &     0.0057 &     0.0081 &     0.0077 &     0.0075 &     0.0054 &     0.0056 &     0.0050 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.70 &       1.00 &       0.95 &       0.92 &       0.67 &       0.68 &       0.61 \\ 
 & Errors:           & &       0.12 &       0.16 &       0.15 &       0.15 &       0.12 &       0.12 &       0.12 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.76050 &      0.56802 &     0.0027 &     0.0049 &     0.0045 &     0.0043 &     0.0033 &     0.0032 &     0.0039 \\ 
 Errors      &      0.00014 &      0.00005 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.55 &       1.00 &       0.92 &       0.87 &       0.67 &       0.66 &       0.80 \\ 
 & Errors:           & &       0.19 &       0.26 &       0.24 &       0.23 &       0.20 &       0.19 &       0.21 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}