\begin{table}%t5%t6%t7
\caption{\label{   277}HD 277.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD   277 & & &                           $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     9.2075 &     8.7915 &     7.8194 &     9.2134 &     9.0873 &     8.3666 &     9.4687 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0008 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0008 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0011 &     0.0013 &     0.0013 &     0.0013 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0011 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD   277 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &        $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 $f_1$      &      1.11111 &      0.90000 &     0.0251 &     0.0359 &     0.0344 &     0.0318 &     0.0259 &     0.0246 &     0.0223 \\ 
 Errors      &      0.00002 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.70 &       1.00 &       0.96 &       0.88 &       0.72 &       0.69 &       0.62 \\ 
 & Errors:           & &       0.04 &       0.05 &       0.05 &       0.05 &       0.04 &       0.04 &       0.04 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.08135 &      0.92477 &     0.0102 &     0.0134 &     0.0129 &     0.0118 &     0.0095 &     0.0090 &     0.0083 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00005 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.76 &       1.00 &       0.96 &       0.88 &       0.71 &       0.67 &       0.62 \\ 
 & Errors:           & &       0.11 &       0.14 &       0.14 &       0.13 &       0.11 &       0.10 &       0.10 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.38708 &      0.72094 &     0.0087 &     0.0131 &     0.0128 &     0.0117 &     0.0090 &     0.0093 &     0.0083 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.66 &       1.00 &       0.98 &       0.90 &       0.69 &       0.71 &       0.64 \\ 
 & Errors:           & &       0.11 &       0.15 &       0.14 &       0.14 &       0.11 &       0.11 &       0.10 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      0.83461 &      1.19816 &     0.0064 &     0.0076 &     0.0071 &     0.0072 &     0.0061 &     0.0055 &     0.0059 \\ 
 Errors      &      0.00009 &      0.00013 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.85 &       1.00 &       0.94 &       0.95 &       0.79 &       0.72 &       0.77 \\ 
 & Errors:           & &       0.21 &       0.25 &       0.24 &       0.24 &       0.20 &       0.19 &       0.19 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}