\begin{table}%t4
\caption{\label{calib}Calibration of effective temperature, gravity and metallicity based on the Geneva colours of the \gdor\ stars. $\Delta$~is the formal calibration error.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrr} 
\hline\hline
HD number &   $T_{{\rm eff}}({\rm K})$ &  $\Delta$ & $\log~{g}$  & $\Delta$  &  $\rm [M/H]$ & $\Delta$  \\
\hline
   277 & 6995 & 60 &  4.38 & 0.11 &  0.11 & 0.08  \\
  2842 & 7091 & 61 &  4.49 & 0.08 & --0.12 & 0.10  \\
  7169 & 6905 & 53 &  4.29 & 0.13 & --0.09 & 0.09  \\
 23874 & 6720 & 47 &  4.04 & 0.15 & --0.06 & 0.08  \\
 48271 & 7050 & 60 &  4.47 & 0.08 & --0.15 & 0.10  \\
 62454 & 6997 & 57 &  4.45 & 0.11 &  0.03 & 0.09  \\
 69715 & 6987 & 58 &  4.39 & 0.10 & --0.24 & 0.10  \\
 74504 & 7221 & 62 &  4.50 & 0.08 & --0.14 & 0.10  \\
 86358 & 6910 & 54 &  4.47 & 0.13 & --0.11 & 0.10  \\
100215 & 7109 & 59 &  4.40 & 0.07 & --0.04 & 0.09  \\
105458 & 7144 & 62 &  4.50 & 0.07 & --0.20 & 0.11  \\
108100 & 6809 & 50 &  4.17 & 0.15 & --0.08 & 0.09  \\
113867 & 7195 & 62 &  4.40 & 0.08 & --0.10 & 0.10  \\
167858 & 7177 & 61 &  4.46 & 0.07 &  0.01 & 0.09  \\
175337 & 6993 & 59 &  4.44 & 0.12 &  0.12 & 0.08  \\
195068 & 7133 & 61 &  4.46 & 0.08 &  0.07 & 0.09  \\
206043 & 7144 & 60 &  4.41 & 0.07 & --0.07 & 0.09  \\
207223 & 6952 & 54 &  4.43 & 0.12 &  0.01 & 0.09  \\
211699 & 6984 & 56 &  4.34 & 0.10 &  0.00 & 0.09  \\
218396 & 7355 & 67 &  4.57 & 0.07 & --0.71 & 0.18  \\
221866 & 7480 & 66 &  4.36 & 0.07 &  0.14 & 0.09  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}