\begin{table}
\caption{\label{211699}HD 211699.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline \hline
 HD 211699 & & &  $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     9.9568 &     9.5352 &     8.5691 &     9.9679 &     9.8425 &     9.1226 &    10.2255 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0012 &     0.0016 &     0.0014 &     0.0014 &     0.0012 &     0.0011 &     0.0012 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0017 &     0.0022 &     0.0020 &     0.0020 &     0.0017 &     0.0016 &     0.0017 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 211699 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &$U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      0.93280 &      1.07204 &     0.0307 &     0.0451 &     0.0423 &     0.0413 &     0.0321 &     0.0311 &     0.0284 \\ 
 Errors      &      0.00003 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.68 &       1.00 &       0.94 &       0.92 &       0.71 &       0.69 &       0.63 \\ 
 & Errors:           & &       0.05 &       0.07 &       0.06 &       0.06 &       0.05 &       0.05 &       0.05 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.12637 &      0.88781 &     0.0043 &     0.0094 &     0.0095 &     0.0094 &     0.0046 &     0.0070 &     0.0073 \\ 
 Errors      &      0.00019 &      0.00015 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.46 &       0.99 &       1.00 &       0.99 &       0.49 &       0.73 &       0.77 \\ 
 & Errors:           & &       0.21 &       0.32 &       0.30 &       0.30 &       0.21 &       0.23 &       0.24 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.16331 &      0.85962 &     0.0110 &     0.0145 &     0.0141 &     0.0129 &     0.0116 &     0.0111 &     0.0104 \\ 
 Errors      &      0.00008 &      0.00006 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.76 &       1.00 &       0.97 &       0.89 &       0.80 &       0.77 &       0.72 \\ 
 & Errors:           & &       0.17 &       0.22 &       0.20 &       0.20 &       0.17 &       0.16 &       0.16 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      0.19363 &      5.16449 &     0.0126 &     0.0175 &     0.0165 &     0.0155 &     0.0129 &     0.0123 &     0.0118 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00187 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.72 &       1.00 &       0.95 &       0.89 &       0.74 &       0.70 &       0.68 \\ 
 & Errors:           & &       0.13 &       0.18 &       0.17 &       0.16 &       0.13 &       0.13 &       0.13 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}