\begin{table}
\caption{\label{207223}HD 207223.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline \hline
 HD 207223 & & & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     6.9961 &     6.6026 &     5.6300 &     7.0305 &     6.8966 &     6.1730 &     7.2762 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0008 &     0.0010 &     0.0009 &     0.0010 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0010 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0012 &     0.0014 &     0.0013 &     0.0014 &     0.0013 &     0.0013 &     0.0014 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 207223 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &$U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      0.38542 &      2.59457 &     0.0072 &     0.0108 &     0.0095 &     0.0095 &     0.0074 &     0.0074 &     0.0066 \\ 
 Errors      &      0.00010 &      0.00065 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.66 &       1.00 &       0.88 &       0.87 &       0.68 &       0.68 &       0.61 \\ 
 & Errors:           & &       0.14 &       0.19 &       0.17 &       0.17 &       0.15 &       0.15 &       0.15 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}