\begin{table}%t20
\caption{\label{195068}HD 195068.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD 195068 & & & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     6.5117 &     6.0955 &     5.1233 &     6.5300 &     6.4220 &     5.6994 &     6.8119 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0008 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0008 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0011 &     0.0016 &     0.0015 &     0.0015 &     0.0012 &     0.0012 &     0.0011 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 195068 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 $f_1$      &      1.25054 &      0.79965 &     0.0415 &     0.0603 &     0.0576 &     0.0546 &     0.0428 &     0.0413 &     0.0382 \\ 
 Errors      &      0.00002 &      0.00001 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.69 &       1.00 &       0.95 &       0.90 &       0.71 &       0.69 &       0.63 \\ 
 & Errors:           & &       0.03 &       0.04 &       0.04 &       0.03 &       0.03 &       0.03 &       0.02 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.29843 &      0.77016 &     0.0199 &     0.0285 &     0.0272 &     0.0262 &     0.0206 &     0.0202 &     0.0182 \\ 
 Errors      &      0.00005 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.70 &       1.00 &       0.95 &       0.92 &       0.72 &       0.71 &       0.64 \\ 
 & Errors:           & &       0.06 &       0.08 &       0.07 &       0.07 &       0.06 &       0.06 &       0.05 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      0.96553 &      1.03570 &     0.0163 &     0.0221 &     0.0216 &     0.0205 &     0.0164 &     0.0158 &     0.0148 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00006 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.73 &       1.00 &       0.97 &       0.93 &       0.74 &       0.71 &       0.67 \\ 
 & Errors:           & &       0.07 &       0.10 &       0.10 &       0.09 &       0.07 &       0.07 &       0.07 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      0.28517 &      3.50668 &     0.0120 &     0.0160 &     0.0157 &     0.0145 &     0.0120 &     0.0115 &     0.0108 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00092 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.75 &       1.00 &       0.98 &       0.91 &       0.75 &       0.72 &       0.68 \\ 
 & Errors:           & &       0.10 &       0.14 &       0.13 &       0.13 &       0.10 &       0.10 &       0.10 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}