\begin{table}%t19
\caption{\label{175337}HD 175337.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD 175337 & & &  $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     8.2102 &     7.8103 &     6.8335 &     8.2302 &     8.1012 &     7.3784 &     8.4828 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0011 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0008 &     0.0010 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0016 &     0.0016 &     0.0016 &     0.0013 &     0.0013 &     0.0011 &     0.0014 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 175337 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &$U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      1.27109 &      0.78673 &     0.0154 &     0.0215 &     0.0206 &     0.0195 &     0.0153 &     0.0143 &     0.0145 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00005 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.72 &       1.00 &       0.96 &       0.91 &       0.71 &       0.67 &       0.68 \\ 
 & Errors:           & &       0.09 &       0.11 &       0.10 &       0.09 &       0.08 &       0.07 &       0.08 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}