\begin{table}%t18
\caption{\label{167858}HD 167858.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD 167858 & & &  $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     7.4093 &     6.9926 &     6.0277 &     7.4350 &     7.3337 &     6.6143 &     7.7259 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0011 &     0.0014 &     0.0014 &     0.0013 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0011 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0016 &     0.0020 &     0.0020 &     0.0019 &     0.0015 &     0.0015 &     0.0015 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 167858 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &$U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      0.76504 &      1.30712 &     0.0295 &     0.0412 &     0.0394 &     0.0363 &     0.0281 &     0.0288 &     0.0255 \\ 
 Errors      &      0.00008 &      0.00013 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.72 &       1.00 &       0.96 &       0.88 &       0.68 &       0.70 &       0.62 \\ 
 & Errors:           & &       0.05 &       0.07 &       0.07 &       0.06 &       0.05 &       0.05 &       0.05 \\ 
 \hline\\$f_2$      &      0.69543 &      1.43796 &     0.0217 &     0.0300 &     0.0283 &     0.0264 &     0.0207 &     0.0212 &     0.0181 \\ 
 Errors      &      0.00011 &      0.00023 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.72 &       1.00 &       0.94 &       0.88 &       0.69 &       0.70 &       0.60 \\ 
 & Errors:           & &       0.07 &       0.10 &       0.09 &       0.09 &       0.07 &       0.07 &       0.06 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.07613 &      0.92926 &     0.0142 &     0.0189 &     0.0183 &     0.0174 &     0.0134 &     0.0133 &     0.0131 \\ 
 Errors      &      0.00016 &      0.00014 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.75 &       1.00 &       0.97 &       0.92 &       0.71 &       0.70 &       0.69 \\ 
 & Errors:           & &       0.12 &       0.15 &       0.15 &       0.14 &       0.11 &       0.11 &       0.11 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      1.30172 &      0.76821 &     0.0101 &     0.0143 &     0.0138 &     0.0130 &     0.0106 &     0.0101 &     0.0097 \\ 
 Errors      &      0.00022 &      0.00013 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.70 &       1.00 &       0.97 &       0.91 &       0.74 &       0.71 &       0.68 \\ 
 & Errors:           & &       0.15 &       0.20 &       0.20 &       0.19 &       0.15 &       0.15 &       0.14 \\ 
 \hline\\$f_5$      &      1.60489 &      0.62310 &     0.0053 &     0.0074 &     0.0074 &     0.0058 &     0.0049 &     0.0058 &     0.0042 \\ 
 Errors      &      0.00047 &      0.00018 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.71 &       1.00 &       1.00 &       0.79 &       0.66 &       0.78 &       0.57 \\ 
 & Errors:           & &       0.29 &       0.38 &       0.38 &       0.34 &       0.27 &       0.30 &       0.25 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}