\begin{table}%t17
\caption{\label{113867}HD 113867.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline \hline
 HD 113867 & & & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     7.6159 &     7.1823 &     6.2260 &     7.6367 &     7.5425 &     6.8253 &     7.9382 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0007 &     0.0007 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0005 &     0.0006 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0010 &     0.0010 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0008 &     0.0007 &     0.0008 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 113867 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &$U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      0.88841 &      1.12561 &     0.0332 &     0.0429 &     0.0426 &     0.0400 &     0.0320 &     0.0312 &     0.0282 \\ 
 Errors      &      0.00002 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.77 &       1.00 &       0.99 &       0.93 &       0.75 &       0.73 &       0.66 \\ 
 & Errors:           & &       0.03 &       0.03 &       0.03 &       0.03 &       0.02 &       0.02 &       0.02 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.00553 &      0.99450 &     0.0189 &     0.0223 &     0.0224 &     0.0212 &     0.0190 &     0.0192 &     0.0165 \\ 
 Errors      &      0.00003 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.84 &       0.99 &       1.00 &       0.94 &       0.85 &       0.86 &       0.74 \\ 
 & Errors:           & &       0.06 &       0.06 &       0.06 &       0.05 &       0.05 &       0.05 &       0.04 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.89101 &      0.52882 &     0.0189 &     0.0214 &     0.0225 &     0.0211 &     0.0162 &     0.0146 &     0.0144 \\ 
 Errors      &      0.00003 &      0.00001 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.84 &       0.95 &       1.00 &       0.94 &       0.72 &       0.65 &       0.64 \\ 
 & Errors:           & &       0.06 &       0.06 &       0.06 &       0.05 &       0.04 &       0.04 &       0.04 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      1.77613 &      0.56302 &     0.0099 &     0.0123 &     0.0120 &     0.0120 &     0.0090 &     0.0089 &     0.0080 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.80 &       1.00 &       0.97 &       0.97 &       0.73 &       0.72 &       0.65 \\ 
 & Errors:           & &       0.10 &       0.11 &       0.11 &       0.10 &       0.08 &       0.08 &       0.08 \\ 
 \hline\\$f_5$      &      0.88340 &      1.13199 &     0.0035 &     0.0058 &     0.0047 &     0.0055 &     0.0037 &     0.0030 &     0.0032 \\ 
 Errors      &      0.00017 &      0.00021 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.61 &       1.00 &       0.81 &       0.96 &       0.65 &       0.51 &       0.55 \\ 
 & Errors:           & &       0.20 &       0.24 &       0.21 &       0.22 &       0.17 &       0.16 &       0.16 \\ 
 \hline
 $f_6$      &      1.42185 &      0.70331 &     0.0054 &     0.0068 &     0.0070 &     0.0065 &     0.0061 &     0.0061 &     0.0057 \\ 
 Errors      &      0.00011 &      0.00005 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.77 &       0.97 &       1.00 &       0.93 &       0.86 &       0.87 &       0.81 \\ 
 & Errors:           & &       0.18 &       0.18 &       0.18 &       0.17 &       0.16 &       0.15 &       0.15 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}