\begin{table}
\caption{\label{105458}HD 105458.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline \hline
 HD 105458 & & &    $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     8.5229 &     8.1213 &     7.1688 &     8.5793 &     8.4753 &     7.7584 &     8.8683 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0009 &     0.0012 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0010 &     0.0009 &     0.0008 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0011 &     0.0014 &     0.0013 &     0.0013 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0010 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 105458 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) &$U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      1.32084 &      0.75709 &     0.0196 &     0.0309 &     0.0292 &     0.0288 &     0.0223 &     0.0218 &     0.0205 \\ 
 Errors      &      0.00003 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.63 &       1.00 &       0.94 &       0.93 &       0.72 &       0.71 &       0.67 \\ 
 & Errors:           & &       0.05 &       0.06 &       0.06 &       0.06 &       0.05 &       0.05 &       0.04 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.09007 &      0.91737 &     0.0117 &     0.0154 &     0.0151 &     0.0155 &     0.0125 &     0.0120 &     0.0106 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00005 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.76 &       0.99 &       0.98 &       1.00 &       0.80 &       0.77 &       0.69 \\ 
 & Errors:           & &       0.10 &       0.12 &       0.12 &       0.12 &       0.10 &       0.09 &       0.09 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.25034 &      0.79978 &     0.0103 &     0.0151 &     0.0146 &     0.0139 &     0.0108 &     0.0109 &     0.0105 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.68 &       1.00 &       0.97 &       0.92 &       0.72 &       0.72 &       0.70 \\ 
 & Errors:           & &       0.10 &       0.13 &       0.12 &       0.12 &       0.10 &       0.10 &       0.09 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      1.40906 &      0.70969 &     0.0083 &     0.0120 &     0.0114 &     0.0113 &     0.0088 &     0.0088 &     0.0080 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.70 &       1.00 &       0.95 &       0.94 &       0.74 &       0.73 &       0.67 \\ 
 & Errors:           & &       0.12 &       0.16 &       0.15 &       0.15 &       0.13 &       0.12 &       0.12 \\ 
 \hline
 $f_5$      &      0.94631 &      1.05674 &     0.0085 &     0.0114 &     0.0114 &     0.0097 &     0.0083 &     0.0081 &     0.0073 \\ 
 Errors      &      0.00008 &      0.00009 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.75 &       1.00 &       1.00 &       0.85 &       0.73 &       0.71 &       0.64 \\ 
 & Errors:           & &       0.13 &       0.17 &       0.16 &       0.15 &       0.13 &       0.12 &       0.12 \\ 
 \hline
 $f_6$      &      1.55279 &      0.64400 &     0.0066 &     0.0097 &     0.0095 &     0.0090 &     0.0078 &     0.0074 &     0.0065 \\ 
 Errors      &      0.00010 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.68 &       1.00 &       0.98 &       0.93 &       0.80 &       0.76 &       0.67 \\ 
 & Errors:           & &       0.15 &       0.20 &       0.19 &       0.19 &       0.16 &       0.15 &       0.14 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}