\begin{table}%t14%t15
\caption{\label{100215}HD 100215.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline \hline
 HD 100215 & & &  $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     8.7886 &     8.3636 &     7.4040 &     8.8074 &     8.6996 &     7.9816 &     9.0866 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0007 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0007 &     0.0006 &     0.0006 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0010 &     0.0012 &     0.0011 &     0.0011 &     0.0010 &     0.0009 &     0.0009 \\ 
 \hline
%&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 100215 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 $f_1$      &      1.32188 &      0.75650 &     0.0143 &     0.0229 &     0.0222 &     0.0206 &     0.0167 &     0.0163 &     0.0147 \\ 
 Errors      &      0.00005 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.63 &       1.00 &       0.97 &       0.90 &       0.73 &       0.71 &       0.64 \\ 
 & Errors:           & &       0.05 &       0.07 &       0.07 &       0.07 &       0.06 &       0.05 &       0.05 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.42205 &      0.70321 &     0.0097 &     0.0148 &     0.0142 &     0.0126 &     0.0102 &     0.0100 &     0.0090 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.66 &       1.00 &       0.95 &       0.85 &       0.69 &       0.67 &       0.61 \\ 
 & Errors:           & &       0.09 &       0.11 &       0.10 &       0.10 &       0.09 &       0.08 &       0.08 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.27908 &      0.78181 &     0.0058 &     0.0084 &     0.0085 &     0.0080 &     0.0067 &     0.0069 &     0.0065 \\ 
 Errors      &      0.00011 &      0.00007 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.68 &       1.00 &       1.00 &       0.94 &       0.79 &       0.82 &       0.77 \\ 
 & Errors:           & &       0.15 &       0.19 &       0.18 &       0.18 &       0.16 &       0.15 &       0.15 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      1.61592 &      0.61884 &     0.0036 &     0.0065 &     0.0056 &     0.0055 &     0.0039 &     0.0042 &     0.0042 \\ 
 Errors      &      0.00018 &      0.00007 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.55 &       1.00 &       0.87 &       0.85 &       0.60 &       0.64 &       0.65 \\ 
 & Errors:           & &       0.18 &       0.25 &       0.23 &       0.23 &       0.19 &       0.18 &       0.19 \\ 
 \hline
 $f_5$      &      1.54452 &      0.64745 &     0.0052 &     0.0072 &     0.0070 &     0.0070 &     0.0053 &     0.0050 &     0.0057 \\ 
 Errors      &      0.00013 &      0.00005 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.72 &       1.00 &       0.97 &       0.98 &       0.73 &       0.70 &       0.79 \\ 
 & Errors:           & &       0.18 &       0.23 &       0.22 &       0.22 &       0.18 &       0.17 &       0.18 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}