\begin{table}%t13
\caption{\label{ 86358}HD  86358.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD 86358 & & &  $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     7.2567 &     6.8881 &     5.9217 &     7.3235 &     7.1841 &     6.4625 &     7.5631 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0008 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0008 &     0.0008 &     0.0008 \\ 
 \hline
&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 86358 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      1.18526 &      0.84370 &     0.0101 &     0.0158 &     0.0160 &     0.0145 &     0.0105 &     0.0108 &     0.0093 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.63 &       0.99 &       1.00 &       0.91 &       0.66 &       0.67 &       0.58 \\ 
 & Errors:           & &       0.06 &       0.08 &       0.08 &       0.07 &       0.06 &       0.06 &       0.06 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.28995 &      0.77522 &     0.0102 &     0.0150 &     0.0144 &     0.0135 &     0.0095 &     0.0097 &     0.0084 \\ 
 Errors      &      0.00007 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.68 &       1.00 &       0.96 &       0.90 &       0.64 &       0.65 &       0.56 \\ 
 & Errors:           & &       0.07 &       0.09 &       0.08 &       0.08 &       0.07 &       0.07 &       0.07 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.12170 &      0.89150 &     0.0110 &     0.0147 &     0.0147 &     0.0131 &     0.0110 &     0.0110 &     0.0103 \\ 
 Errors      &      0.00006 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.75 &       1.00 &       1.00 &       0.89 &       0.75 &       0.75 &       0.70 \\ 
 & Errors:           & &       0.07 &       0.09 &       0.09 &       0.08 &       0.07 &       0.07 &       0.07 \\ 
 \hline\\$f_4$      &      1.14247 &      0.87530 &     0.0077 &     0.0097 &     0.0092 &     0.0085 &     0.0071 &     0.0073 &     0.0067 \\ 
 Errors      &      0.00008 &      0.00006 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.79 &       1.00 &       0.95 &       0.88 &       0.73 &       0.75 &       0.69 \\ 
 & Errors:           & &       0.11 &       0.13 &       0.13 &       0.12 &       0.11 &       0.11 &       0.11 \\ 
 \hline
 $f_5$      &      1.00138 &      0.99862 &     0.0160 &     0.0202 &     0.0191 &     0.0207 &     0.0218 &     0.0191 &     0.0218 \\ 
 Errors      &      0.00004 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.74 &       0.93 &       0.88 &       0.95 &       1.00 &       0.88 &       1.00 \\ 
 & Errors:           & &       0.05 &       0.05 &       0.05 &       0.05 &       0.05 &       0.05 &       0.05 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}