\begin{table}%t11
\caption{\label{ 69715}HD  69715.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD 69715 & & &            $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     7.9669 &     7.5578 &     6.6032 &     8.0114 &     7.8897 &     7.1708 &     8.2751 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0006 &     0.0008 &     0.0007 &     0.0007 &     0.0007 &     0.0006 &     0.0007 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0009 &     0.0011 &     0.0010 &     0.0010 &     0.0010 &     0.0009 &     0.0010 \\ 
 \hline
&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 69715 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      2.45643 &      0.40709 &     0.0094 &     0.0134 &     0.0127 &     0.0121 &     0.0091 &     0.0086 &     0.0073 \\ 
 Errors      &      0.00010 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.70 &       1.00 &       0.95 &       0.90 &       0.68 &       0.65 &       0.54 \\ 
 & Errors:           & &       0.09 &       0.11 &       0.10 &       0.11 &       0.09 &       0.09 &       0.09 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      2.44124 &      0.40963 &     0.0092 &     0.0115 &     0.0111 &     0.0101 &     0.0076 &     0.0073 &     0.0064 \\ 
 Errors      &      0.00011 &      0.00002 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.80 &       1.00 &       0.96 &       0.87 &       0.66 &       0.64 &       0.56 \\ 
 & Errors:           & &       0.11 &       0.13 &       0.12 &       0.12 &       0.10 &       0.10 &       0.10 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}