\begin{table}%t10
\caption{\label{ 62454}HD  62454.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
 \hline\hline
 HD 62454 & & &         $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\ 
 \hline
 & Mean magnitudes: &  &     7.9513 &     7.5519 &     6.5841 &     7.9808 &     7.8535 &     7.1336 &     8.2365 \\ 
 & Errors:          &  &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 &     0.0006 \\ 
 \hline
 & Amplitude errors: &  &     0.0009 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0009 &     0.0008 &     0.0009 \\ 
 \hline
&&&&&&&&& \\[-8pt]
 HD 62454 & Frequency (${\rm d}^{-1}$) & Period($d$) & $U$ & $B1$ & $B$ & $B2$ & $V1$ & $V$ & $G$ \\  \hline
 $f_1$      &      1.60111 &      0.62457 &     0.0068 &     0.0110 &     0.0099 &     0.0095 &     0.0083 &     0.0077 &     0.0075 \\ 
 Errors      &      0.00009 &      0.00003 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.62 &       1.00 &       0.90 &       0.87 &       0.76 &       0.70 &       0.69 \\ 
 & Errors:           & &       0.10 &       0.12 &       0.11 &       0.11 &       0.10 &       0.09 &       0.10 \\ 
 \hline
 $f_2$      &      1.43619 &      0.69629 &     0.0039 &     0.0072 &     0.0063 &     0.0059 &     0.0049 &     0.0051 &     0.0044 \\ 
 Errors      &      0.00015 &      0.00007 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.55 &       1.00 &       0.88 &       0.83 &       0.68 &       0.71 &       0.61 \\ 
 & Errors:           & &       0.14 &       0.18 &       0.17 &       0.16 &       0.15 &       0.14 &       0.14 \\ 
 \hline
 $f_3$      &      1.73637 &      0.57591 &     0.0051 &     0.0069 &     0.0066 &     0.0061 &     0.0049 &     0.0049 &     0.0043 \\ 
 Errors      &      0.00013 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.74 &       1.00 &       0.96 &       0.88 &       0.71 &       0.70 &       0.62 \\ 
 & Errors:           & &       0.16 &       0.19 &       0.18 &       0.17 &       0.16 &       0.15 &       0.15 \\ 
 \hline
 $f_4$      &      1.83401 &      0.54525 &     0.0050 &     0.0075 &     0.0072 &     0.0067 &     0.0048 &     0.0052 &     0.0042 \\ 
 Errors      &      0.00013 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.68 &       1.00 &       0.97 &       0.90 &       0.64 &       0.69 &       0.56 \\ 
 & Errors:           & &       0.14 &       0.17 &       0.17 &       0.16 &       0.14 &       0.14 &       0.13 \\ 
 \hline
 $f_5$      &      1.81124 &      0.55211 &     0.0056 &     0.0067 &     0.0065 &     0.0065 &     0.0045 &     0.0047 &     0.0045 \\ 
 Errors      &      0.00013 &      0.00004 \\ 
 & Amplitude ratios: & &       0.84 &       1.00 &       0.97 &       0.97 &       0.66 &       0.69 &       0.67 \\ 
 & Errors:           & &       0.17 &       0.19 &       0.19 &       0.19 &       0.16 &       0.15 &       0.16 \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}