\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:target_param}Physical parameters of SAO~51891 derived in this work.}
%\centering
\par
 \begin{tabular}{ll}
  \hline\hline
  Parameter                  & Value \\
  \hline
  Spectral type                  & K0-1 $\pm$ 1~V \\
  $(B-V)_0$                      & 0.785 $\pm$ 0.014 \\
  $V_0$                          & $8\fm485\pm0\fm010$ \\
  $A_{V}$                    & 0.017\\
  $P_{\rm rot}$                  & 2.62 $\pm$ 0.45 days \\
  $L$                            & $0.215\pm0.075~L_\odot$ \\
  $[$Fe/H$]$                     & 0.28 $\pm$ 0.05\\
  $\log g^{\rm SED}$             & 4.0 $\pm$ 0.1 \\
  $\log g^{\rm SPEC}$            & 4.3 $\pm$ 0.1 \\[0.8mm]
  $T_{\rm eff}^{\rm SED}$        & 5420 $\pm$ 150 K \\[0.8mm]
  $T_{\rm eff}^{\rm SPEC}$       & 5350 $\pm$ 100 K \\[0.8mm]
  $T_{\rm eff}^{\rm LDR}$        & 5249 $\pm$ 70 K \\
  $v\sin i$                      & 19.0 $\pm$ 0.5 km~s$^{-1}$ \\
  $R\sin i$                      & $0.8\pm0.1~R_\odot$  \\
  $i$                            & 75${\degr}$ $\pm$ 15${\degr}$ \\
  $M$                            & $0.8\pm0.2~M_\odot$ \\
  $EW_{\rm \ion{Li}{i}}$         & 260 $\pm$ 10 m\AA \\
  $V_{\rm rad}$                  & $-$19.67 $\pm$ 0.24 km~s$^{-1}$ \\
  $U_{\odot}$                    & $+5.68$ $\pm$ 1.46 km~s$^{-1}$ \\
  $V_{\odot}$                    & $-21.32$ $\pm$ 0.46 km~s$^{-1}$ \\
  $W_{\odot}$                    & $-3.05$ $\pm$ 1.01 km~s$^{-1}$ \\
  Age                            & $\la$100 Myr \\
  \hline
\end{tabular}
\end{table}