\begin{table}%t7
\caption{\label{tab7}Ionic concentrations and chemical abundances in NGC~6210.}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lccccc}
\hline
\hline
Ion & $\lambda$ &  I/H$\beta$ &  $N_{{\rm ion}}$/$N_{{\rm p}}$ 
& ICF & $N_{{\rm el.}}$/$N_{{\rm p}}$\\
\hline  
He$^{+}$  & 5875 & 13.7 & 0.091    &     &  \\
He$^{++}$ & 4686 & 1.5   & 0.0013    & 1.0 & 0.092 \\
C$^{+}$   & 2324 & 1.54  &  4.4(--6)  &     &    \\
C$^{++}$  & 1909 & 25.2   & 1.03(--4) & 1.1    & 1.2(--4)  \\
N$^{+}$   & 6584 & 18.7   & 4.3(--6) &     &   \\
N$^{++}$  & 1750 & 2.7  & 5.58(--5) &     &    \\
N$^{++}$  & 57.3 & 15.0   & 6.50(--5) & 1.0 & 7.0(--5) \\
O$^{+}$   & 3727 & 25.0   & 2.8(--5) &     &     \\
O$^{++}$  & 5007 & 1060  & 4.64(--4) &     &    \\
O$^{++}$  & 1663 & 5.05    & 4.1(--4)  &     &     \\
O$^{++}$  & 51.8 & 151    & 4.5(--4)   &     &     \\
O$^{+3}$  & 25.8 & 7.1   & 2.36(--6)  & 1.0 & 4.9(--4) \\
Ne$^{+}$  & 12.8 & 4.55  & 7.25(--6) &     &       \\
Ne$^{++}$ & 15.5 & 169  & 1.12(--4) &     &       \\
Ne$^{++}$ & 3869 & 86.7   & 1.09(--4) & 1.0  & 1.2(--4)   \\ 
S$^{+}$   & 6731 & 3.2   & 2.45(--7)  &     &      \\
S$^{++}$  & 18.7 & 25.7  & 2.76(--6) &     & \\
S$^{++}$  & 6312 & 1.09   & 3.03(--6)  &     &     \\
S$^{+3}$  & 10.5 & 152  & 4.39(--6) & 1.0 & 7.4(--6) \\
Ar$^{+}$  & 6.98 & 0.76 & 9.2(--8)  &     &        \\
Ar$^{++}$ & 8.99 & 14.7 & 1.52(--6)  &     &       \\
Ar$^{++}$ & 21.8 & 0.72  & 1.2(--6) &     &       \\
Ar$^{++}$ & 7135 & 10.7  & 1.12(--6) &     &         \\
Ar$^{+3}$ & 4740 & 1.53   & 5.35(--7) &     &       \\
Ar$^{+3}$ & 7237 & 0.088  & 2.0(--6):  & 1.0  &  2.3(--6)   \\
Cl$^{+}$ & 14.3  & 0.043  & 1.0(--8)   &      &      \\
Cl$^{++}$ & 5538 & 0.469  & 7.59(--8)  &     &       \\
Cl$^{+3}$ &  11.7 & 0.82  & 4.97(--8)  &     &       \\
Cl$^{+3}$ & 20.3 & 0.45   & 3.25(--8)  &     &      \\
Cl$^{+3}$ & 7530 & 0.224  & 5.5(--8)  & 1.0 & 1.4(--7) \\
Fe$^{++}$ & 22.9 & 2.9  & 9.7(--8) &     &      : \\ 
Fe$^{+3}$ & 2836 & 0.83  & 4.3(--7) & 1.2 & 6.0(--7) \\
Si$^{+}$  & 34.8 & 0.30  & 1.8(--7) &     &      \\ 
Si$^{++}$ & 1888 & 1.71  & 1.37(--6) & 2.2 & 3.4(--6) \\
P$^{++}$  & 17.9 & 0.21  & 4.5(--8): & 2.2:& 1.0(--7):  \\
Na$^{++}$ &  7.31 & 0.47 & 3.75(--7) & 2:   & 7.5(--7):  \\
K$^{+3}$ &  5.98  & 0.21:  & 1.14(--8) &     &       \\
K$^{+3}$ & 6794  &  0.026  & 1.18(--8) & 2:  & 2.4(--8) \\
C$^{++}$  & 4267 & 0.34   &  3.2(--4)  &     &  \\
Mg$^{++}$ & 4481 & 0.020  &  1.9(--5)  & 1.1: & 2.0(--5) \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Intensities given with respect to H$\beta$ = 100. \\
: Indicates uncertain value. \\
Wavelengths in Angstrom for all values of $\lambda$ above~1000, otherwise in~$\mu$m.
\end{table}