\begin{table}%t4
\caption{\label{tab4}IUE Spectrum of NGC~6210.}  
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{llcc}
\hline
\hline
\multicolumn{1}{c}{$\lambda$} & Ion &\multicolumn{2}{c}{Intensities}\\ \cline{3-4}
&&& \\[-8pt]
\multicolumn{1}{c}{(\AA)}& & (1)  &  (I/H$\beta$$^\dagger$) \\
\hline
1640 & \ion{He}{ii}  & 40.6  &  9.75  \\
1661 & \ion{O}{iii]} & 6.08  &  1.45  \\
1665 & \ion{O}{iii]} & 15.0  &  3.60  \\
1750 & \ion{N}{iii]} & 11.3  &  2.7:  \\
1882 & \ion{Si}{iii]} & 3.48  & 0.81  \\
1890 & \ion{Si}{iii]} & 3.90  & 0.90  \\
1906 & \ion{C}{iii]} & 61.0   & 14.7  \\
1909 & \ion{C}{iii]} & 43.5   & 10.5  \\
2297 & \ion{C}{iii]} &  9.0   &  2.3  \\
2325 & \ion{C}{ii]}  &  6.1   &  1.54 \\
2471 & [\ion{O}{ii}] & 13.9   &  3.2  \\
2733 & \ion{He}{ii}  &  1.2   &  0.24 \\
2764 & \ion{Fe}{ii]}  &  2.4  &  0.48 \\
2830 & [\ion{Fe}{iv}] &  4.2  &  0.83  \\
2836 & [\ion{Fe}{iv}] &  4.2  &  0.83  \\
2946 &                &  6.4  &  1.3  \\
3043 &                &  1.8  &  0.35  \\
3048 & \ion{O}{iii} &  5.9  &  1.1  \\
3122 &              &  3.6  &  0.70 \\
3133 & \ion{O}{iii} & 37:   &  7.0:  \\
\hline 
\end{tabular}}
\medskip
 (1) Measured intensity from low and high resolution spectra in units of 10$^{-13}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$. \\ 
$^\dagger$ Corrected for extinction and normalized to H$\beta$~=~100.
\end{table}