\begin{table}%t6
\caption{\label{tab:Lbol_Menv_tab}Properties of the sources : C-MM1, C-MM2, C-MM13, and C-MM3.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccc} 
\hline
\hline
{Core} & {Outflow} & {$M_{\rm{env}}$} & {$L_{\rm{bol}}$} & {$F_{\rm{flow}}$} \\ 
{} & {lobe} & {($M_{\odot}$)} & {($L_{\odot}$)} & {($10^{-5}~M_{\odot}$~km~s$^{-1}$~yr$^{-1}$)}\\ \hline
{C-MM1} & F4 &{$\rm 6.2 ^{+6.2}_{-3.1}$} & {7 $\pm$ 3} & {0.5--3.2}\\
{C-MM2} & F3 &{$\rm 5.5 ^{+5.5}_{-2.7}$} & {11 $\pm$ 3} & {6.3--28.3}\\ 
{C-MM13}& (F1, F2) &{$\rm 7.6 ^{+7.6}_{-3.8}$} & {8.6 $\pm$ 5} & {4.2--16.6}\\ 
{C-MM3} & -- &{$\rm 15.2 ^{+15.2}_{-7.6}$} & {50 $\pm$ 10} & {--}\\
 \hline 
\end{tabular}
\end{table}