\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{tab:transmitted_lines}Table highlighting the differences between 
the transmitted spectra resulting from I and NH(1.86) models, 
with lines given in order of their strength.}  
\begin{tabular}{@{}lccl@{}}
\hline\hline
Ion & $h\nu$  & Line flux       & $|$1 -- I/NH(1.86)$|$  \\
    &  (eV)   &    NH(1.86)     &  ~~~~~~(\%)  \\                 
\hline
     HI &  1.020e+01 &   --1.2e+05 &     ~~~~~~~1 \\
     HI &  1.209e+01 &   --7.2e+04 &     ~~~~~~~1 \\
   HeII &  4.080e+01 &   --7.0e+04 &     ~~~~~~~0.2 \\
   HeII &  4.836e+01 &   --5.7e+04 &     ~~~~~~~1 \\
     HI &  1.275e+01 &   --5.4e+04 &     ~~~~~~~0.2 \\
   HeII &  5.100e+01 &   --4.3e+04 &     ~~~~~~~1 \\
     HI &  1.305e+01 &   --4.0e+04 &     ~~~~~~~0.9 \\
 FeXVII &  8.260e+02 &   --3.9e+04 &     ~~~~~~~6 \\
   HeII &  5.223e+01 &   --3.6e+04 &     ~~~~~~~0.5 \\
  OVIII &  6.533e+02 &   --3.7e+04 &     ~~~~~~~6 \\
    CVI &  3.674e+02 &   --3.5e+04 &     ~~~~~~~5 \\
   FeXV &  4.366e+01 &   --2.7e+04 &     ~~~~~~~9 \\
  FeXXI &  1.001e+03 &   --3.4e+04 &     ~~~~~~~20 \\
 FeXXII &  1.042e+03 &   --3.3e+04 &     ~~~~~~~ 20 \\
   SiIX &  2.066e+02 &   --2.5e+04 &     ~~~~~~~7 \\
    SiX &  2.448e+02 &   --2.5e+04 &     ~~~~~~~5 \\
 FeXXII &  1.110e+02 &   --2.6e+04 &     ~~~~~~~3 \\
    SXI &  3.100e+02 &   --2.5e+04 &     ~~~~~~~4 \\
   SXIV &  2.908e+01 &   --2.5e+04 &     ~~~~~~~0.7 \\
   SiXI &  2.833e+02 &   --2.4e+04 &     ~~~~~~~5 \\
    CVI &  4.354e+02 &   --2.6e+04 &     ~~~~~~~7 \\
  SiXII &  2.450e+01 &   --2.4e+04 &     ~~~~~~~2 \\
     SX &  2.599e+02 &   --2.3e+04 &     ~~~~~~~6 \\
   FeXX &  9.336e+01 &   --2.5e+04 &     ~~~~~~~6 \\
FeXXIII &  9.334e+01 &   --2.4e+04 &     ~~~~~~~5 \\
  FeXXI &  1.213e+02 &   --2.3e+04 &     ~~~~~~~3 \\
   NVII &  5.001e+02 &   --2.4e+04 &     ~~~~~~~9 \\
  NeVII &  2.665e+01 &   --2.1e+04 &     ~~~~~~~6 \\
   OVII &  6.655e+02 &   --2.2e+04 &     ~~~~~~~0.05 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}