\begin{table}%t6
%\centering
\par
\caption{\label{tab:prob}The probabilities of each star of belonging to the thin disk, the thick disk, and the halo as calculated by Venn (\cite{Venn04}),  the kinematic classification$^{1}$ according to Gratton et~al. (\cite{G03},b), the average  [$\alpha$/Fe], and the orbital parameters: minimum radii ($R_{\rm min}$),  maximum radii ($R_{\rm max}$), maximum distance from the plane ($Z_{\rm max}$),  eccentricity, and rotational velocity.} 
\small \begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline\hline
Star & Thin disk & Thick disk &  Halo  &  Gratton  & [$\alpha$/Fe]  &  $R_{\rm min}$ & $R_{\max}$ & $Z_{\max}$ &  ecc. & $V_{\rm rot}$ \\
     &  prob.    &  prob.     &  prob. &  clas.$^{1}$    &                &         &        &       &       &           \\
\hline  
HIP 171 & 0.20 & 0.80 & 0.00 & 0 & 0.41 & 4.58 & 8.50 & 0.31 & 0.30 & 152.63 \\
HIP 3026 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.30 & 0.19 & 10.72 & 7.62 & 0.97 & $-$10.61 \\
HIP 7459 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.17 & 0.67 & 16.87 & 8.34 & 0.92 & $-$38.62 \\
HIP 10140 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.29 & 4.29 & 8.97 & 0.61 & 0.35 & 147.98 \\
HIP 10449 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.33 & 0.40 & 12.82 & 6.64 & 0.94 & 22.69 \\
HIP 11952$^{2}$ & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.43 & 3.70 & 8.67 & 0.42 & 0.40 & 122.0 \\
HIP 13366 & 0.00 & 0.70 & 0.30 & 0 & 0.31 & 3.35 & 8.85 & 1.65 & 0.45 & 120.06 \\
HIP 14086 & 0.10 & 0.90 & 0.00 & 0 & 0.34 & 5.27 & 9.02 & 1.05 & 0.26 & 167.76 \\
HIP 14594 & 0.00 & 0.10 & 0.90 & 0 & 0.41 & 2.34 & 12.24 & 1.52 & 0.68 & 102.15 \\
HIP 17001 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & -- & 0.16 & -- & -- & -- & -- & -- \\
HIP 17147 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.33 & 3.74 & 9.93 & 0.52 & 0.45 & 140.82 \\
HIP 18802 & 0.30 & 0.70 & 0.00 & 0 & 0.18 & 4.30 & 11.06 & 0.05 & 0.44 & 162.33 \\
HIP 19007 & 0.90 & 0.10 & 0.00 & 2 & 0.21 & 7.95 & 10.97 & 0.11 & 0.16 & 236.72 \\
HIP 19814$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.05 & 0.58 & 31.41 & 10.39 & 0.96 & 28.00 \\
HIP 21609 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.45 & 1.51 & 47.65 & 2.24 & 0.94 & 89.89 \\
HIP 22632 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.36 & 3.48 & 8.87 & 0.24 & 0.44 & 128.43 \\
HIP 24030 & 0.00 & 0.80 & 0.20 & 0 & 0.28 & 4.06 & 8.66 & 2.49 & 0.36 & 131.64 \\
HIP 24316 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.37 & 2.65 & 15.78 & 4.71 & 0.71 & $-$120.15 \\
HIP 31188 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.13 & 6.98 & 8.68 & 1.42 & 0.11 & 191.26 \\
HIP 31639 & 0.20 & 0.70 & 0.00 & 0 & 0.27 & 5.71 & 8.55 & 0.55 & 0.20 & 173.93 \\
HIP 33221 & 0.00 & 0.70 & 0.30 & 0 & 0.28 & 6.67 & 8.88 & 3.43 & 0.14 & 175.82 \\
HIP 33582 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 0 & 0.37 & 1.74 & 14.68 & 0.18 & 0.79 & 89.37 \\
HIP 34285 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.05 & 0.63 & 25.25 & 2.14 & 0.95 & $-$43.26 \\
HIP 36491 & 0.00 & 0.80 & 0.20 & 0 & 0.30 & 2.60 & 8.71 & 0.04 & 0.54 & 103.85 \\
HIP 36640 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & -- & 0.06 & -- & -- & -- & -- & -- \\
HIP 36818 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.04 & 0.66 & 14.63 & 1.73 & 0.91 & $-$37.34 \\
HIP 36849 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.26 & 3.69 & 9.27 & 0.78 & 0.43 & 134.34 \\
HIP 37853$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 0 & 0.28 & 3.96 & 11.00 & 0.38 & 0.47 & 141.60 \\
HIP 38625 & 0.20 & 0.80 & 0.00 & 0 & 0.28 & 4.92 & 9.39 & 0.08 & 0.31 & 166.78 \\
HIP 42592 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.30 & 2.92 & 21.49 & 3.08 & 0.76 & $-$137.69 \\
HIP 44075 & 0.00 & 0.80 & 0.20 & 0 & 0.34 & 3.95 & 8.75 & 1.74 & 0.38 & 134.02 \\
HIP 44124 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 0 & 0.29 & 0.76 & 13.22 & 0.17 & 0.89 & 46.74 \\
HIP 45554$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.08 & 1.02 & 8.65 & 2.90 & 0.79 & $-$0.62 \\
HIP 48152 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.38 & 0.19 & 15.58 & 9.08 & 0.98 & $-$12.26 \\
HIP 50139 & 0.50 & 0.40 & 0.00 & 0 & 0.25 & 5.80 & 10.44 & 0.22 & 0.29 & 193.21 \\
HIP 52771 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.45 & 2.89 & 12.65 & 1.75 & 0.63 & $-$117.71 \\
HIP 53070 & 0.00 & 0.60 & 0.40 & 0 & 0.44 & 2.01 & 8.58 & 0.18 & 0.62 & 85.88 \\
HIP 55022 & 0.00 & 0.50 & 0.50 & 1 & 0.38 & 6.60 & 16.23 & 2.46 & 0.42 & 235.35 \\
HIP 57265$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.21 & 0.13 & 43.31 & 21.72 & 0.99 & $-$6.00 \\
HIP 58145$^{2}$ & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.24 & 4.87 & 8.55 & 1.37 & 0.27 & 143.00 \\
HIP 58962$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.06 & 0.56 & 8.54 & 2.75 & 0.88 & 21.00 \\
HIP 59490 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.25 & 0.82 & 8.61 & 0.55 & 0.83 & $-$44.47 \\
HIP 59750 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.31 & 4.36 & 9.23 & 0.89 & 0.36 & 150.82 \\
HIP 60632 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.41 & 0.21 & 10.92 & 6.77 & 0.96 & 11.03 \\
HIP 62882 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.37 & 0.33 & 21.76 & 10.23 & 0.97 & 22.14 \\
HIP 63559 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.11 & 0.38 & 9.00 & 5.19 & 0.92 & $-$18.24 \\
HIP 63918 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.21 & 1.67 & 9.70 & 0.07 & 0.71 & $-$80.00 \\
HIP 64426 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.29 & 4.58 & 9.52 & 1.35 & 0.35 & 155.72 \\
HIP 66665$^{2}$ & 0.00 & 0.20 & 0.80 & 0 & 0.36 & 3.28 & 12.57 & 2.19 & 0.59 & 123.00 \\
HIP 67655 & 0.30 & 0.70 & 0.00 & 0 & 0.22 & 5.82 & 8.75 & 0.38 & 0.19 & 177.72 \\
HIP 67863 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.22 & 0.59 & 9.01 & 6.24 & 0.88 & $-$27.24 \\
HIP 70681 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.31 & 6.14 & 8.50 & 1.35 & 0.16 & 178.04 \\
HIP 71458 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & -- & 0.35 & -- & -- & -- & -- & -- \\
HIP 72461 & 0.00 & 0.60 & 0.40 & 0 & 0.44 & 2.83 & 10.82 & 0.46 & 0.59 & 119.11 \\
HIP 74067 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.30 & 4.95 & 8.53 & 1.09 & 0.27 & 157.5 \\
HIP 74079 & 0.90 & 0.10 & 0.00 & 0 & 0.27 & 7.99 & 9.41 & 0.25 & 0.08 & 222.97 \\
HIP 77946 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 0 & 0.42 & 2.20 & 10.66 & 4.03 & 0.66 & 94.05 \\
HIP 80003$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.21 & 3.19 & 25.24 & 4.32 & 0.78 & 146.00 \\
HIP 80837 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.32 & 0.70 & 9.70 & 5.24 & 0.87 & $-$39.51 \\
HIP 81170 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 0 & 0.36 & 1.51 & 9.28 & 6.03 & 0.72 & 52.21 \\
HIP 85963$^{2}$ & 0.80 & 0.20 & 0.00 & 2 & 0.15 & 6.93 & 8.55 & 0.05 & 0.11 & 185.90 \\
HIP 87693$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.44 & 4.42 & 8.89 & 0.45 & 0.34 & $-$164.00 \\
\hline
HIP 88010 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.31 & 0.94 & 21.21 & 2.37 & 0.92 & $-$56.94 \\
HIP 92781 & 0.00 & 0.20 & 0.80 & 0 & 0.29 & 1.73 & 9.83 & 0.41 & 0.70 & 80.00 \\
HIP 94449 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.38 & 1.92 & 11.42 & 1.41 & 0.71 & $-$90.38 \\
HIP 98020 & 0.00 & 0.20 & 0.80 & 0 & 0.27 & 2.67 & 11.29 & 1.81 & 0.62 & 111.38 \\
HIP 98532 & 0.00 & 0.50 & 0.50 & 0 & 0.39 & 2.34 & 9.31 & 1.00 & 0.60 & 97.36 \\
HIP 100568 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.20 & 0.45 & 10.59 & 1.87 & 0.92 & $-$21.64 \\
HIP 100792 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.24 & 0.97 & 8.88 & 0.34 & 0.80 & $-$50.74 \\
HIP 101346 & 0.60 & 0.40 & 0.00 & 0 & 0.16 & 5.76 & 9.53 & 0.06 & 0.25 & 187.90 \\
HIP 103498$^{2}$ & 0.10 & 0.80 & 0.00 & 0 & 0.30 & 4.94 & 8.75 & 0.33 & 0.28 & 151.00 \\
HIP 104660 & 0.00 & 0.80 & 0.10 & 0 & 0.42 & 3.64 & 10.73 & 0.48 & 0.49 & 143.58 \\
HIP 105858 & 0.90 & 0.10 & 0.00 & 0 & 0.09 & 8.43 & 12.69 & 0.12 & 0.20 & 249.80 \\
HIP 105888$^{2}$ & 0.00 & 0.70 & 0.30 & 0 & 0.35 & 2.47 & 8.54 & 0.56 & 0.55 & 99.52 \\
HIP 106447$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.42 & 0.89 & 23.80 & 2.15 & 0.93 & 44.00 \\
HIP 107975 & 0.90 & 0.10 & 0.00 & 2 & 0.18 & 8.31 & 10.73 & 0.01 & 0.13 & 241.03 \\
HIP 108490$^{2}$ & 0.80 & 0.20 & 0.00 & 0 & 0.15 & 7.01 & 10.61 & 0.16 & 0.20 & 207.20 \\
HIP 109067 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.31 & 0.15 & 8.57 & 6.14 & 0.97 & 4.57 \\
HIP 109558 & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.41 & 0.94 & 22.67 & 0.32 & 0.92 & $-$55.85 \\
HIP 109646$^{2}$ & 0.20 & 0.70 & 0.00 & 0 & 0.10 & 8.39 & 11.73 & 1.36 & 0.17 & 235.40 \\
HIP 112229$^{2}$ & 0.50 & 0.40 & 0.00 & 0 & 0.12 & 7.56 & 11.14 & 0.76 & 0.19 & 219.20 \\
HIP 114271 & 0.00 & 0.90 & 0.10 & 0 & 0.37 & 3.18 & 8.50 & 0.06 & 0.46 & 119.82 \\
HIP 114962$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.30 & 1.49 & 59.03 & 3.13 & 0.95 & $-$109.00 \\
HIP 115167$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.38 & 4.19 & 38.98 & 3.17 & 0.81 & $-$231.00 \\ 
HIP 117041$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.38 & 1.22 & 22.74 & 18.60 & 0.90 & 42.00 \\ 
G05-19$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.20 & 0.81 & 17.35 & 0.21 & 0.91 & 39.00 \\
G05-40$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.23 & 0.44 & 10.45 & 5.86 & 0.92 & 15.00 \\
G66-51$^{2}$ & 0.00 & 0.80 & 0.20 & 1 & 0.29 & 4.00 & 10.21 & 1.06 & 0.44 & 136.00 \\
G166-37$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 1 & 0.16 & 1.75 & 105.74 & 64.65 & 0.97 & 82.00 \\
G170-21$^{2}$ & 0.00 & 0.00 & 1.00 & 0 & 0.36 & 1.72 & 8.48 & 0.65 & 0.66 & $-$88.00 \\ 
\hline
\end{tabular}
\medskip
$^1$ The following code is adopted: 0 for the accretion component, 1~for 
the dissipative component, and 2 for thin disk stars; $^2$~the orbital parameters for these stars were calculated in this work.
\end{table}