\begin{table}%t3
\caption{\label{t3}Astrophysical parameters of MY~Cyg.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lcc}
\hline\hline 
Parameter &  Unit &  Value \\
\hline 
$M_1$  & \ms  & 1.82 (3)         \\
$M_2$  & \ms  & 1.80 (3)         \\
$r_1$  &  --  & 0.1359 (6)  \\
$r_2$  &  --  & 0.1400 (6)  \\
$i$    & deg  & 88.58 (2)  \\
\hline 
&& \\[-8pt]
$\dot{\omega}_{\rm rel}$  & deg $\:\rm{cycle^{-1}}$ & 0.000 51 \\
$\dot{\omega}_{\rm rel} / \dot{\omega}$ & \%        & 18.3   \\
log $k_{\rm 2, obs}$  & -- & --2.43 (3) \\
log $k_{\rm 2, theo}$ & -- & --2.45   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}