\begin{table}%t1
\caption{\label{t1}New times of minimum light.}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{llrcl}
\hline\hline 
 JD Hel.- &  Error & Epoch  & Method & Observatory   \\
2~400~000   &  [day] &        & Filter & Source        \\ 
\hline
47~859.766     & 0.002   & 1566.5 &  pe, H & \hip  \\
48~104.081     & 0.002   & 1627.5 &  pe, H & \hip  \\
48~500.596     & 0.002   & 1726.5 &  pe, H & \hip  \\
54~594.47660*  & 0.0004  & 3248.0 &  CCD, R & \ova \\
54~594.47762*  & 0.0006  & 3248.0 &  CCD, V & \ova \\
54~594.47773*  & 0.0014  & 3248.0 &  CCD, I & \ova \\ 
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Note: * presented also in Br\'at et~al. (\cite{Brat08}).
\end{table}