\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:obs_log}Observation log with the number of files~(\#), the number of frames per file~(NDIT) and the elementary integration time~(DIT). Calibration stars are in italic.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{lccccccc} 
\hline \hline 
Date      & Baseline & Target & \# & NDIT $\times$ DIT \\
\hline
Obs. a) &&&& Total: 600 s \\
2008-12-05T00:20 & D0-H0-G1 & Fomalhaut   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\
2008-12-05T01:13 & D0-H0-G1 &  88Aqr	   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\
2008-12-05T01:30 & D0-H0-G1 & Fomalhaut   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\
2008-12-05T01:48 & D0-H0-G1 &  $\gamma$Scl      & 5 & 150 $\times$ 0.5 s \\
2008-12-05T02:06 & D0-H0-G1 & Fomalhaut   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\
2008-12-05T02:24 & D0-H0-G1 &  88Aqr	   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s\\
\hline
Obs. b) &&&& Total: 200 s \\
2008-12-08T02:15 & A0-K0-G1 & Fomalhaut   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\ 
2008-12-08T02:31 & A0-K0-G1 &  88Aqr	   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s\\
\hline
Obs. c) &&&& Total: 200 s \\
2008-12-09T00:10 & A0-K0-G1 & Fomalhaut   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\ 
2008-12-09T00:27 & A0-K0-G1 &  88Aqr	   &     5 & 200 $\times$ 0.2 s\\
\hline
Obs. d) &&&& Total: 200 s \\
2008-12-09T01:31 & A0-K0-G1 & Fomalhaut   & 5 & 200 $\times$ 0.2 s \\ 
2008-12-09T01:51 & A0-K0-G1 & $\gamma$Scl      & 5 & 120 $\times$ 0.5 s \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}