\begin{table}%t5
\caption{\label{taub}Similar to Table~\ref{taua}, but with more efficient convection~(ML2/2.0) below $\tau_{\rm R} = 2$, leading to deeper convection zones in closer agreement with expectations for the variable~ZZ~Cetis.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrrr}
\hline
\hline
$T_{\rm eff}$  & C & Na & Mg & Si & Ca & Fe\\
\hline
6000.0 &  4.50 &   4.34 &   4.29 &   4.21 &   4.15 &   4.01\\
7000.0 &  3.91 &   3.64 &   3.58 &   3.55 &   3.49 &   3.37\\
8000.0 &  3.57 &   3.25 &   3.16 &   3.20 &   3.14 &   3.03\\
9000.0 &  3.22 &   2.91 &   2.81 &   2.85 &   2.82 &   2.70\\
9500.0 &  2.98 &   2.67 &   2.56 &   2.61 &   2.57 &   2.46\\
10~000.0 &  2.65 &	2.30 &   2.20 &   2.27 &   2.22 &   2.11\\
10~500.0 &  2.19 &	1.78 &   1.68 &   1.81 &   1.72 &   1.62\\
11~000.0 &  1.64 &	1.12 &   1.05 &   1.24 &   1.07 &   0.99\\
11~100.0 &  1.51 &	0.95 &   0.91 &   1.11 &   0.92 &   0.85\\
11~200.0 &  1.37 &	0.79 &   0.77 &   0.98 &   0.75 &   0.70\\
11~300.0 &  1.19 &	0.61 &   0.61 &   0.84 &   0.58 &   0.54\\
11~400.0 &  1.00 &	0.43 &   0.45 &   0.69 &   0.39 &   0.38\\
11~500.0 &  0.82 &	0.25 &   0.29 &   0.54 &   0.22 &   0.22\\
11~600.0 &  0.64 &	0.07 &   0.12 &   0.38 &   0.03 &   0.04\\
11~700.0 &  0.45 &  --0.10 &  --0.03 &	0.23 &  --0.14 &  --0.13\\
11~800.0 &  0.25 &  --0.30 &  --0.21 &	0.06 &  --0.33 &  --0.31\\
11~900.0 &  0.10 &  --0.46 &  --0.34 &  --0.07 &  --0.47 &  --0.45\\
12~000.0 & --0.08 &  --0.66 &  --0.50 &  --0.26 &  --0.64 &  --0.62\\
12~500.0 & --1.15 &  --1.74 &  --1.42 &  --1.41 &  --1.61 &  --1.68\\
13~000.0 & --1.73 &  --2.14 &  --1.79 &  --1.83 &  --1.99 &  --2.12\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}