\begin{table}%t4
\caption{\label{taua}Diffusion timescales at the base of the convection zone (or at $\tau_{\rm R} = 5$) for DA~models with $\log g$~=~8, using the standard assumption of ML2/0.6 for atmosphere and envelope models.}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{rrrrrrr}
\hline
\hline
$T_{\rm eff}$  & C & Na & Mg & Si & Ca & Fe\\
\hline
6000.0 &  4.50 &   4.34 &   4.29 &   4.21 &   4.14 &   4.00\\
7000.0 &  3.88 &   3.60 &   3.54 &   3.52 &   3.45 &   3.33\\
8000.0 &  3.49 &   3.16 &   3.07 &   3.12 &   3.06 &   2.95\\
9000.0 &  3.03 &   2.70 &   2.60 &   2.66 &   2.61 &   2.50\\
9500.0 &  2.68 &   2.31 &   2.21 &   2.30 &   2.24 &   2.13\\
10~000.0 &  2.18 &	1.74 &   1.65 &   1.79 &   1.68 &   1.59\\
10~500.0 &  1.55 &	0.98 &   0.95 &   1.15 &   0.94 &   0.88\\
11~000.0 &  0.55 &  --0.00 &   0.05 &   0.32 &  --0.04 &  --0.03\\
11~100.0 &  0.33 &  --0.22 &  --0.13 &   0.14 &  --0.25 &  --0.24\\
11~200.0 &  0.10 &  --0.46 &  --0.33 &  --0.07 &  --0.46 &  --0.44\\
11~300.0 & --0.14 &  --0.72 &  --0.55 &  --0.33 &  --0.69 &  --0.67\\
11~400.0 & --0.41 &  --1.01 &  --0.79 &  --0.61 &  --0.94 &  --0.92\\
11~500.0 & --0.74 &  --1.35 &  --1.07 &  --0.98 &  --1.25 &  --1.22\\
11~600.0 & --1.03 &  --1.64 &  --1.32 &  --1.31 &  --1.51 &  --1.57\\
11~700.0 & --1.35 &  --1.84 &  --1.50 &  --1.52 &  --1.70 &  --1.80\\
11~800.0 & --1.54 &  --1.97 &  --1.63 &  --1.66 &  --1.83 &  --1.95\\
11~900.0 & --1.65 &  --2.05 &  --1.70 &  --1.74 &  --1.90 &  --2.04\\
12~000.0 & --1.70 &  --2.10 &  --1.74 &  --1.79 &  --1.95 &  --2.09\\
12~500.0 & --1.74 &  --2.14 &  --1.78 &  --1.83 &  --1.99 &  --2.12\\
13~000.0 & --1.73 &  --2.14 &  --1.79 &  --1.83 &  --1.99 &  --2.12\\
14~000.0 & --1.61 &  --2.08 &  --1.73 &  --1.76 &  --1.93 &  --2.04\\
15~000.0 & --1.48 &  --2.03 &  --1.69 &  --1.70 &  --1.89 &  --1.97\\
16~000.0 & --1.36 &  --1.98 &  --1.65 &  --1.64 &  --1.84 &  --1.90\\
17~000.0 & --1.32 &  --1.94 &  --1.62 &  --1.58 &  --1.80 &  --1.83\\
18~000.0 & --1.28 &  --1.90 &  --1.59 &  --1.53 &  --1.77 &  --1.77\\
19~000.0 & --1.24 &  --1.86 &  --1.57 &  --1.48 &  --1.74 &  --1.71\\
20~000.0 & --1.21 &  --1.83 &  --1.55 &  --1.43 &  --1.72 &  --1.68\\
21~000.0 & --1.18 &  --1.80 &  --1.53 &  --1.38 &  --1.69 &  --1.66\\
22~000.0 & --1.15 &  --1.77 &  --1.51 &  --1.34 &  --1.67 &  --1.64\\
23~000.0 & --1.12 &  --1.74 &  --1.50 &  --1.31 &  --1.65 &  --1.61\\
24~000.0 & --1.09 &  --1.70 &  --1.48 &  --1.27 &  --1.63 &  --1.59\\
25~000.0 & --1.06 &  --1.67 &  --1.47 &  --1.24 &  --1.60 &  --1.57\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Columns 2$-$6 give the logarithm of the timescales in years for the elements~C, Na, Mg, Si, Ca, and~Fe.
\end{table}