\begin{table}%t4
\caption{\label{tab4}Observed Stokes parameters for NGC~7027 at 6~cm.}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lrrrrrrrr}
\hline\hline
Month & $I$ & $\sigma$ & Q & $\sigma$ & $U$ & $\sigma$ & $V$ & $\sigma$ \\
\hline\noalign{\smallskip}
February$^d$ & 17.014 & 0.143 & --0.079 & 0.004 & --0.016 & 0.006 & --0.106 & 0.018 \\
April & 17.438 & 0.289 & --0.070 & 0.002 & --0.015 & 0.005 & --0.133 & 0.028\\
May & 16.864 & 0.079 & --0.073 & 0.005 & --0.020 & 0.008 & --0.108 & 0.028\\
June & 16.989 & 0.061 & --0.066 & 0.004 & --0.018 & 0.008 & --0.122 & 0.019 \\
August & 17.179 & 0.245 & --0.066 & 0.002 & --0.015 & 0.007 & --0.124 & 0.017 \\
November & 17.068 & 0.343 & --0.076 & 0.011 & --0.014 & 0.015 & --0.087 & 0.022 \\
December & 17.279 & 0.265 & --0.075 & 0.010 & --0.019 & 0.015 & --0.093 & 0.025 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^d$~Observations were made in 2007 at Effelsberg. Units are kelvin.
\end{table}