\begin{table}%t2
    %\centering
\par
    \caption {\label{table:m1sensteff}The metallicity sensitivity, $\delta(m_1)/\delta$[Me/H]$)_{(b-y)}$, for 
              models with $\log g$~=~4.5 and~4.0.} 
          \begin{tabular}{cccc}
      \hline \hline
      $(b-y)$/[Me/H] & 0.5$-$($-$0.5) & $-$1$-$($-$2) & $-$2$-$($-$3)\\
      \hline 
      $\log g$~=~4.5 & & &        \\
      0.25 & 0.124 & 0.031 &  0.008 \\
      0.30 & 0.145 & 0.042 &  0.013 \\
      0.35 & 0.149 & 0.056 &  0.028 \\
      0.40 & 0.139 & 0.098 &  0.026 \\
      0.45 & 0.136 & 0.135 &  0.032 \\
      0.50 & 0.176 & 0.146 &  0.048 \\
      0.55 & 0.233 & 0.127 &  0.070 \\
      $\log g$~=~4.0 & & &            \\    
      0.25 &  0.125  & 0.030  &  0.010 \\   
      0.30 &  0.143  & 0.041  &  0.014 \\  
      0.35 &  0.148  & 0.059  &  0.020 \\  
      0.40 &  0.137  & 0.081  &  0.031 \\  
      0.45 &  0.125  & 0.097  &  0.052 \\  
      0.50 &  0.145  & 0.100  &  0.076 \\  
      0.55 &  0.198  & 0.093  &  0.089 \\
      \hline
     \end{tabular}
    \end{table}