\begin{table}%t3
\caption {\label{Tab:data}The individual radial-velocity measurements for the 35 stars of sample~III. The         
full table is available electronically from the CDS, Strasbourg.
}
%\centerline
 {\begin{tabular}{lllll}
\hline
\hline
HD & JD$-$2\ts400\ts000 & $Vr$ & $\epsilon(Vr)$ & Inst$^a$\\
\hline
2411 &  48~876.599  &  4.97& 0.32&  COR\\                                              
2411 &  49~223.556  &  6.05& 0.33&  COR\\                                              
2411 &  49~668.360  &  6.42& 0.31&  COR\\                                              
2411 &  50~717.506  &  4.74& 0.32&  COR\\                                              
2411 &  52~304.297  &  3.56& 0.20&  ELO\\                                              
2411 &  53~047.246  &  4.39& 0.20&  ELO\\                                              
4301 &  48~441.832  &  6.36& 0.28&  COR\\                                              
4301 &  49~309.361  &  7.08& 0.29&  COR\\                                              
4301 &  49~581.863  &  6.96& 0.27&  COR\\                                              
4301 &  49~602.549  &  6.58& 0.29&  COR\\                                              
4301 &  53~048.254  &  4.50& 0.20&  ELO\\
...\\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^a$ A flag identifying the spectrograph: COR = CORAVEL; ELO = ELODIE; CAM = Cambridge spectrovelocimeter.
\end{table}