\begin{table}%t2
\caption{\label{table:fit_diskbb_bb}Best-fit parameters of the outburst spectrum (observation~2) for model: $\rm const*wabs*(cutoff*cyclabs+diskbb+bbody)$. Errors are calculated at $90\%$ confidence level independently for each parameter.} 
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{lcc}
\hline \hline
           Parameters    &   Value             &    Unit \\
\hline 
%&& \\[-8pt]
          $N_{\rm H}$                   & $6.32\times10^{-2}\quad${(fixed)}              & $10^{22}$ cm$^{-2}$  \\
          $kT_{\rm diskbb}$             & $ 0.088\pm 0.001$                             & keV     \\
          $R^{2}_{\rm diskBB}\cos\theta$ & $70~000\quad${(fixed)}                          & km$^{2}$  \\
          $kT_{\rm bbody}$              & $ 0.22\pm 0.01$                               & keV     \\
           $\rm Area$                    &  $(4.6\pm 0.1)\times 10^{4}  $             & km$^{2}$  \\
          $\Gamma$                  & $0.2\pm 0.1$                                 &            \\
          $E_{\rm cutoff}$              & $12\pm 1$                                    & keV  \\
          Norm$_{\rm cutoff}$           & $(1.09^{+0.06}_{-0.1})\times10^{-2}$         & ph keV$^{-1}$ cm$^{-2}$ s$^{-1}$ at 1 keV    \\
          $E_{0}$                   & $9.0\pm0.4$                                  & keV \\
          $W_{0}$                   & $\rm 2.1^{+0.7}_{-0.6}$                          & keV  \\
          $\tau_{0}$                & $0.17 \pm 0.03$                              &        \\
          $C_{\rm MOS1}$                & $0.90\pm 0.03$                               &        \\
          $C_{\rm MOS2}$                & $0.89\pm 0.03$                               &         \\
          $\chi_{\nu}^{2}$/d.o.f.    & $ 1.04/666$                                   &       \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}