\begin{table}%t1
\caption{Parameters obtained for all the sources in our sample.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{lccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc}
\hline\hline
\multicolumn{1}{c}{Source} & \multicolumn{1}{c}{Best} & \multicolumn{1}{c}{$\chi^2/DP$} & \multicolumn{2}{c}{$A_V$} &  \multicolumn{2}{c}{d} & \multicolumn{2}{c}{Age} &  \multicolumn{2}{c}{$M_*$} & \multicolumn{2}{c}{$R_*$} &  \multicolumn{2}{c}{$T_*$} & \multicolumn{2}{c}{$\dot{M}_{\rm env}$} &  \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm MAX}$} &  \multicolumn{2}{c}{$\theta$} &  \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm MINE}$} & \multicolumn{2}{c}{$M_{\rm disk}$} &  \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm MAXD}$} & \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm MIND}$} & \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm MINDAU}$} & \multicolumn{2}{c}{$\beta$} &  \multicolumn{2}{c}{$\alpha$} &  \multicolumn{2}{c}{$\rho_{\rm CONST}$} & \multicolumn{2}{c}{$\rho_{\rm AMB}$} & \multicolumn{2}{c}{$\dot{M}_{\rm disk}$} &  \multicolumn{2}{c}{$A_V({\rm INT})$} &  \multicolumn{2}{c}{$L_{\rm TOT}$} & \multicolumn{2}{c}{H100} &  \multicolumn{2}{c}{incl} &  \multicolumn{1}{c}{$N$} \\ 
 &  & Model & \multicolumn{2}{c}{mag} &  \multicolumn{2}{c}{log(pc)} & \multicolumn{2}{c}{log(yr)} &  \multicolumn{2}{c}{log($M_{\odot}$)} & \multicolumn{2}{c}{log(log($R_{\odot}$)} &  \multicolumn{2}{c}{log(K)} & \multicolumn{2}{c}{log($M_{\odot}$ $yr^{-1}$)} &  \multicolumn{2}{c}{log(AU)} &  \multicolumn{2}{c}{$\circ$} &  \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm sub}$} & \multicolumn{2}{c}{log($M_{\odot}$)} &  \multicolumn{2}{c}{log(AU)} & \multicolumn{2}{c}{$R_{\rm sub}$} & \multicolumn{2}{c}{log(AU)} & && &   &  \multicolumn{2}{c}{log($g~\cdot {\rm cm}^{-3}$)} & \multicolumn{2}{c}{log($g\cdot {\rm cm}^{-3}$)} & \multicolumn{2}{c}{log($M_{\odot}$ yr$^{-1}$)} &  \multicolumn{2}{c}{log(mag)} &  \multicolumn{2}{c}{log($L_{\odot}$)} & & &  \multicolumn{2}{c}{$\circ$} &  \\ 
&&&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$&$\mu$&$\sigma$\\
\hline
13384-6152mms1 & 3015937 & 0.00 & 33 & 29 & 0.71 & 0.07 & 5.3 & 1.0 & 12 & 4 & 0.9 & 0.5 & 4.3 & 0.3 & --3.3 & 0.7 & 4.8 & 0.3 & 15 & 17 & 1.7 & 2.5 & --1.4 & 0.9 & 2.0 & 0.6 & 2.8 & 1.7 & 1.2 & 0.3 & 1.09 & 0.06 & --0.01 & 0.18 & --20.5 & 0.4 & --20.4 & 0.2 & --6.0 & 1.0 & 0.5 & 2.0 & 3.9 & 0.5 & 6.8 & 1.5 & 49 & 18 & 391 \\ 
13395-6153mms1 & 3008867 & 0.70 & 19 & 5 & 0.74 & 0.05 & 4.9 & 0.6 & 42 & 5 & 1.0 & 0.2 & 4.6 & 0.1 & --4.2 & 0.3 & 5.0 & 0.0 & 19 & 9 & 1.1 & 0.3 & --1.8 & 1.0 & 2.3 & 0.4 & 0.1 & 1.2 & 1.7 & 0.1 & 1.09 & 0.06 & --0.51 & 0.51 & --19.6 & 0.3 & --19.8 & 0.4 & --6.2 & 1.2 & 1.2 & 0.6 & 5.4 & 0.1 & 7.0 & 1.1 & 50 & 22 & 1000 \\ 
13481-6124mms1near & 3016679 & 8.10 & 1 & 1 & 0.54 & 0.05 & 4.2 & 0.5 & 21 & 3 & 1.4 & 0.6 & 4.2 & 0.3 & --2.5 & 0.2 & 5.0 & 0.0 & 14 & 9 & 1.7 & 1.1 & --1.1 & 0.7 & 1.9 & 0.4 & 1.3 & 1.6 & 1.4 & 0.3 & 1.08 & 0.05 & --0.22 & 0.43 & --19.6 & 0.4 & --20.0 & 0.5 & --5.1 & 1.0 & 2.0 & 0.6 & 4.7 & 0.1 & 7.3 & 0.8 & 20 & 4 & 17 \\ 
13560-6132mms1 & 3013522 & 6.90 & 48 & 32 & 0.66 & 0.00 & 3.7 & 0.2 & 15 & 0 & 2.0 & 0.0 & 3.7 & 0.1 & --2.3 & 0.1 & 4.9 & 0.1 & 12 & 3 & 1.4 & 0.4 & --1.7 & 0.2 & 1.0 & 0.2 & 1.4 & 0.4 & 0.9 & 0.3 & 1.08 & 0.05 & 0.03 & 0.03 & --19.4 & 0.3 & --20.3 & 1.1 & --4.7 & 0.3 & 2.6 & 0.0 & 3.9 & 0.2 & 5.1 & 0.5 & 24 & 7 & 2 \\ 
14000-6104mm3 & 3014530 & 2.00 & 43 & 6 & 0.66 & 0.00 & 3.6 & 0.0 & 14 & 2 & 2.0 & 0.1 & 3.6 & 0.0 & --2.2 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 13 & 0 & 1.0 & 0.0 & --1.0 & 0.2 & 1.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.6 & 0.1 & 1.12 & 0.06 & 0.06 & 0.01 & --19.7 & 1.5 & --20.5 & 1.6 & --4.1 & 0.3 & 2.1 & 0.0 & 3.6 & 0.1 & 5.6 & 1.0 & 18 & 0 & 2 \\ 
14131-6126mms1near & 3008699 & 0.00 & 22 & 4 & 0.39 & 0.06 & 4.5 & 0.5 & 6 & 1 & 1.4 & 0.1 & 3.6 & 0.0 & --2.9 & 0.1 & 4.7 & 0.2 & 22 & 7 & 2.2 & 3.5 & --1.5 & 0.6 & 1.6 & 0.3 & 2.2 & 3.5 & 0.2 & 0.3 & 1.11 & 0.04 & 0.02 & 0.01 & --19.6 & 0.2 & --20.8 & 0.5 & --6.3 & 0.6 & 1.0 & 0.6 & 2.5 & 0.2 & 4.9 & 1.1 & 23 & 7 & 31 \\ 
14166-6118mms1near & 3009140 & 0.10 & 21 & 10 & 0.52 & 0.06 & 4.6 & 0.4 & 8 & 2 & 1.4 & 0.2 & 3.9 & 0.1 & --2.8 & 0.2 & 4.9 & 0.3 & 28 & 9 & 1.5 & 1.7 & --1.2 & 0.6 & 2.0 & 0.6 & 1.5 & 1.7 & 0.6 & 0.2 & 1.11 & 0.04 & 0.03 & 0.07 & --19.7 & 0.1 & --20.4 & 0.4 & --6.0 & 0.9 & 1.1 & 0.7 & 3.3 & 0.2 & 5.6 & 1.2 & 28 & 10 & 52 \\ 
14425-6023mms1near & 3009561 & 5.30 & 11 & 6 & 0.54 & 0.05 & 3.7 & 0.6 & 14 & 3 & 1.9 & 0.4 & 3.7 & 0.2 & --3.1 & 0.4 & 4.8 & 0.3 & 10 & 10 & 2.8 & 3.9 & --0.9 & 0.7 & 1.1 & 0.4 & 2.3 & 4.2 & 1.0 & 0.5 & 1.09 & 0.07 & --0.22 & 0.44 & --19.4 & 0.2 & --20.3 & 0.3 & --4.5 & 1.0 & 2.0 & 0.6 & 3.8 & 0.2 & 6.2 & 2.3 & 21 & 7 & 12 \\ 
15246-5612mms1near & 3012401 & 0.40 & 26 & 9 & 0.65 & 0.06 & 4.1 & 0.4 & 11 & 2 & 1.6 & 0.3 & 3.8 & 0.2 & --2.9 & 0.7 & 4.8 & 0.3 & 17 & 7 & 1.4 & 1.1 & --1.1 & 0.8 & 1.2 & 0.5 & 1.4 & 1.1 & 0.7 & 0.2 & 1.12 & 0.04 & 0.00 & 0.13 & --19.6 & 0.2 & --20.5 & 0.4 & --5.2 & 1.2 & 1.4 & 0.7 & 3.6 & 0.3 & 6.6 & 1.0 & 24 & 10 & 35 \\ 
15347-5518mms1far & 3019562 & 1.40 & 5 & 6 & 0.93 & 0.02 & 3.5 & 0.0 & 13 & 0 & 2.0 & 0.0 & 3.6 & 0.0 & --3.4 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 11 & 0 & 1.0 & 0.0 & --0.1 & 0.0 & 0.7 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.8 & 0.2 & 1.17 & 0.00 & 0.02 & 0.00 & --19.1 & 0.1 & --20.6 & 0.1 & --3.2 & 0.0 & 1.9 & 0.1 & 3.8 & 0.0 & 6.9 & 0.0 & 38 & 5 & 2 \\ 
15506-5325mms1 & 3002178 & 0.90 & 8 & 2 & 0.67 & 0.06 & 6.2 & 0.1 & 18 & 3 & 0.7 & 0.0 & 4.5 & 0.0 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --3.1 & 1.0 & 2.0 & 0.3 & 1.7 & 0.9 & 1.3 & 0.2 & 1.09 & 0.05 & 0.02 & 0.03 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --20.2 & 0.3 & --7.4 & 1.3 & --1.8 & 1.4 & 4.5 & 0.2 & 7.1 & 1.3 & 54 & 19 & 147 \\ 
15519-5430mms1 & 3002031 & 0.00 & 13 & 3 & 0.42 & 0.05 & 6.2 & 0.4 & 6 & 1 & 0.5 & 0.2 & 4.2 & 0.1 & --6.7 & 1.1 & 4.6 & 0.3 & 15 & 23 & 1.0 & 1.1 & --2.5 & 1.0 & 2.5 & 0.5 & 1.3 & 0.6 & 0.4 & 0.1 & 1.10 & 0.05 & 0.03 & 0.03 & --20.2 & 0.2 & --20.7 & 0.4 & --7.9 & 1.3 & --1.5 & 1.4 & 2.9 & 0.2 & 6.0 & 1.4 & 44 & 21 & 682 \\ 
15579-5347mms1near & 3017500 & 0.50 & 13 & 8 & 0.52 & 0.06 & 3.8 & 0.5 & 9 & 2 & 1.7 & 0.2 & 3.7 & 0.1 & --3.3 & 0.6 & 4.7 & 0.3 & 12 & 10 & 1.7 & 1.4 & --1.0 & 0.7 & 1.0 & 0.4 & 1.7 & 1.4 & 0.6 & 0.3 & 1.09 & 0.05 & 0.02 & 0.03 & --19.4 & 0.2 & --20.5 & 0.4 & --4.9 & 1.1 & 1.9 & 1.0 & 3.2 & 0.3 & 5.5 & 1.2 & 24 & 10 & 37 \\ 
16061-5048mms3near & 3010966 & 0.00 & 90 & 27 & 0.53 & 0.05 & 3.6 & 0.4 & 10 & 2 & 1.9 & 0.2 & 3.6 & 0.0 & --3.1 & 0.7 & 4.8 & 0.2 & 7 & 3 & 2.3 & 2.4 & --0.9 & 0.6 & 1.0 & 0.4 & 2.1 & 2.6 & 0.8 & 0.4 & 1.14 & 0.05 & --0.11 & 0.34 & --19.4 & 0.4 & --20.4 & 0.4 & --4.7 & 0.8 & 2.3 & 0.6 & 3.4 & 0.2 & 6.4 & 1.3 & 25 & 11 & 156 \\ 
16082-5031mms1near & 3016249 & 0.00 & 7 & 5 & 0.45 & 0.07 & 4.2 & 0.6 & 9 & 2 & 1.6 & 0.3 & 3.8 & 0.2 & --3.1 & 0.4 & 4.7 & 0.4 & 18 & 12 & 1.9 & 2.3 & --1.4 & 0.7 & 1.4 & 0.5 & 1.8 & 2.4 & 0.6 & 0.3 & 1.13 & 0.06 & --0.03 & 0.23 & --19.6 & 0.1 & --20.5 & 0.4 & --5.8 & 1.1 & 1.5 & 1.1 & 3.3 & 0.3 & 5.9 & 1.3 & 24 & 9 & 246 \\ 
16093-5015mms2far & 3019653 & 0.40 & 18 & 14 & 1.04 & 0.06 & 4.0 & 0.6 & 14 & 4 & 1.5 & 0.5 & 4.0 & 0.4 & --2.6 & 0.6 & 4.9 & 0.3 & 15 & 10 & 1.2 & 0.4 & --1.1 & 0.8 & 1.4 & 0.5 & 0.1 & 0.1 & 0.9 & 0.1 & 1.11 & 0.06 & --0.13 & 0.36 & --19.5 & 0.2 & --20.3 & 0.4 & --5.0 & 1.1 & 2.2 & 0.8 & 4.1 & 0.5 & 7.0 & 1.5 & 27 & 9 & 72 \\ 
16148-5011mms2near & 3006973 & 2.20 & 13 & 5 & 0.51 & 0.04 & 4.2 & 0.3 & 11 & 1 & 1.7 & 0.2 & 3.8 & 0.1 & --2.6 & 0.3 & 4.8 & 0.3 & 18 & 7 & 1.6 & 1.3 & --1.4 & 0.8 & 1.2 & 0.3 & 1.6 & 1.3 & 0.7 & 0.2 & 1.12 & 0.03 & 0.01 & 0.01 & --19.5 & 0.3 & --20.5 & 0.5 & --5.5 & 1.2 & 1.4 & 0.6 & 3.6 & 0.2 & 6.4 & 0.9 & 20 & 5 & 9 \\ 
16218-4931mms1near & 3015559 & 7.00 & 8 & 5 & 0.50 & 0.05 & 4.2 & 0.3 & 10 & 1 & 1.8 & 0.2 & 3.7 & 0.1 & --3.4 & 0.6 & 5.0 & 0.0 & 21 & 5 & 1.0 & 0.0 & --0.9 & 0.7 & 1.2 & 0.4 & 1.0 & 0.0 & 0.6 & 0.1 & 1.08 & 0.03 & 0.02 & 0.02 & --19.5 & 0.4 & --20.3 & 0.6 & --5.0 & 1.3 & 1.3 & 0.2 & 3.5 & 0.1 & 5.1 & 0.8 & 36 & 16 & 16 \\ 
16219-4848mms1near & 3010613 & 0.00 & 37 & 14 & 0.69 & 0.06 & 5.9 & 0.9 & 11 & 3 & 0.8 & 0.3 & 4.3 & 0.3 & --4.5 & 0.3 & 4.3 & 0.4 & 0 & 4 & 3.1 & 1.9 & --1.9 & 1.0 & 2.3 & 0.7 & 3.8 & 3.9 & 1.2 & 0.4 & 1.09 & 0.05 & 0.01 & 0.11 & --20.2 & 0.2 & --20.4 & 0.3 & --7.0 & 1.4 & --0.6 & 2.2 & 3.8 & 0.5 & 6.3 & 1.5 & 51 & 23 & 1000 \\ 
16232-4917mms1near & 3012977 & 2.10 & 4 & 4 & 0.48 & 0.08 & 3.8 & 0.3 & 6 & 3 & 1.5 & 0.2 & 3.6 & 0.0 & --4.3 & 0.3 & 4.0 & 0.4 & 8 & 3 & 1.6 & 0.6 & --0.7 & 0.7 & 0.9 & 0.2 & 1.6 & 0.6 & 0.4 & 0.1 & 1.08 & 0.06 & 0.04 & 0.03 & --19.6 & 0.5 & --20.8 & 0.2 & --4.4 & 0.5 & 1.4 & 0.4 & 2.9 & 0.1 & 4.7 & 1.4 & 20 & 5 & 6 \\ 
16344-4605mms1near & 3011244 & 0.20 & 65 & 18 & 0.53 & 0.06 & 6.1 & 0.5 & 9 & 3 & 0.6 & 0.3 & 4.3 & 0.2 & --5.6 & 1.7 & 4.7 & 0.2 & 10 & 19 & 0.5 & 3.3 & --4.2 & 1.4 & 2.4 & 0.5 & 3.6 & 3.9 & 1.0 & 0.4 & 1.08 & 0.05 & 0.02 & 0.03 & --20.7 & 0.2 & --20.5 & 0.2 & --9.3 & 1.4 & --1.2 & 1.7 & 3.5 & 0.5 & 5.9 & 1.4 & 57 & 21 & 1000 \\ 
16363-4645mms3near & 3008742 & 3.20 & 25 & 8 & 0.62 & 0.07 & 3.1 & 0.1 & 23 & 4 & 2.4 & 0.1 & 3.6 & 0.0 & --2.7 & 0.1 & 5.0 & 0.1 & 2 & 0 & 1.0 & 0.0 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --19.4 & 0.3 & --20.2 & 0.4 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & 3.1 & 0.1 & 4.2 & 0.2 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & 18 & 0 & 5 \\ 
16363-4645mms6near & 3006216 & 0.70 & 28 & 17 & 0.64 & 0.04 & 3.6 & 0.3 & 11 & 3 & 1.9 & 0.2 & 3.6 & 0.0 & --3.4 & 0.5 & 4.6 & 0.3 & 8 & 3 & 1.5 & 1.1 & --0.9 & 0.7 & 0.9 & 0.3 & 1.4 & 1.1 & 0.6 & 0.2 & 1.11 & 0.06 & 0.01 & 0.10 & --19.4 & 0.3 & --20.4 & 0.3 & --4.8 & 0.9 & 2.7 & 1.1 & 3.4 & 0.3 & 5.6 & 1.2 & 43 & 26 & 72 \\ 
16464-4359mms1near & 3007925 & 0.00 & 85 & 38 & 0.68 & 0.06 & 3.6 & 0.4 & 14 & 4 & 2.0 & 0.3 & 3.7 & 0.1 & --2.6 & 0.6 & 4.8 & 0.3 & 7 & 6 & 1.4 & 1.1 & --1.2 & 0.7 & 1.0 & 0.3 & 0.8 & 1.6 & 0.8 & 0.3 & 1.10 & 0.07 & --0.31 & 0.47 & --19.4 & 0.4 & --20.3 & 0.4 & --5.0 & 0.9 & 2.8 & 0.4 & 3.8 & 0.3 & 6.2 & 1.9 & 24 & 10 & 144 \\ 
16501-4314mms1far & 3015253 & 0.00 & 31 & 12 & 0.96 & 0.06 & 4.2 & 1.2 & 14 & 3 & 1.6 & 0.7 & 3.9 & 0.4 & --3.8 & 1.2 & 4.8 & 0.2 & 14 & 16 & 2.0 & 2.3 & --1.4 & 0.9 & 1.7 & 0.7 & 0.3 & 0.3 & 0.7 & 0.1 & 1.10 & 0.05 & --0.30 & 0.47 & --19.4 & 0.5 & --20.3 & 0.3 & --5.7 & 1.3 & 1.4 & 1.3 & 3.9 & 0.3 & 6.7 & 1.5 & 30 & 18 & 1000 \\ 
16573-4214mms5near & 3004817 & 0.70 & 12 & 9 & 0.40 & 0.07 & 4.4 & 0.5 & 8 & 1 & 1.5 & 0.2 & 3.8 & 0.1 & --3.5 & 0.4 & 4.8 & 0.3 & 23 & 9 & 1.2 & 0.6 & --1.2 & 0.8 & 1.7 & 0.5 & 1.2 & 0.6 & 0.4 & 0.1 & 1.09 & 0.06 & 0.02 & 0.02 & --19.7 & 0.0 & --20.5 & 0.3 & --6.0 & 1.1 & 1.6 & 0.4 & 3.1 & 0.2 & 4.9 & 1.2 & 46 & 12 & 61 \\ 
18089-1732mms3near & 3002475 & 4.20 & 61 & 24 & 0.52 & 0.04 & 3.7 & 0.5 & 12 & 5 & 1.8 & 0.4 & 3.8 & 0.3 & --3.5 & 0.7 & 4.7 & 0.3 & 8 & 7 & 1.3 & 0.6 & --0.6 & 0.5 & 1.1 & 0.3 & 1.1 & 0.9 & 0.8 & 0.3 & 1.10 & 0.07 & --0.06 & 0.31 & --19.4 & 0.3 & --20.4 & 0.3 & --4.1 & 0.6 & 2.2 & 0.5 & 3.7 & 0.5 & 6.1 & 1.5 & 32 & 10 & 33 \\ 
18090-1832mms1near & 3004947 & 4.70 & 20 & 9 & 0.82 & 0.06 & 3.3 & 0.2 & 10 & 2 & 2.0 & 0.1 & 3.6 & 0.0 & --4.1 & 0.4 & 5.0 & 0.1 & 2 & 1 & 1.1 & 0.2 & --0.6 & 0.6 & 1.0 & 0.2 & 0.6 & 0.9 & 0.6 & 0.1 & 1.12 & 0.06 & --0.22 & 0.45 & --19.2 & 0.6 & --20.4 & 0.6 & --4.4 & 1.2 & 1.9 & 0.2 & 3.5 & 0.1 & 6.1 & 0.7 & 20 & 5 & 8 \\ 
18144-1723mms1far & 3016874 & 1.40 & 20 & 10 & 1.08 & 0.06 & 5.2 & 0.4 & 18 & 2 & 0.8 & 0.1 & 4.5 & 0.1 & --4.2 & 0.9 & 5.0 & 0.0 & 32 & 13 & 3.1 & 1.2 & --1.1 & 0.6 & 2.2 & 0.4 & 0.5 & 0.1 & 0.8 & 0.1 & 1.09 & 0.06 & 0.03 & 0.03 & --20.1 & 0.2 & --20.1 & 0.5 & --5.4 & 0.8 & 1.1 & 0.6 & 4.6 & 0.1 & 7.0 & 1.0 & 58 & 16 & 151 \\ 
18151-1208mms1 & 3003740 & 57.80 & 29 & 0 & 0.45 & 0.00 & 4.7 & 0.0 & 11 & 0 & 1.2 & 0.0 & 4.1 & 0.0 & --2.6 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 30 & 0 & 1.0 & 0.0 & --0.3 & 0.0 & 1.5 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.9 & 0.0 & 1.19 & 0.00 & 0.02 & 0.00 & --19.8 & 0.3 & --20.4 & \multicolumn{1}{l}{--} & --4.6 & 0.0 & 0.8 & 0.0 & 4.0 & 0.0 & 10.1 & 0.0 & 32 & 0 & 1 \\ 
18159-1550mms1near & 3009415 & 0.00 & 46 & 19 & 0.66 & 0.04 & 3.9 & 0.7 & 8 & 3 & 1.5 & 0.4 & 3.8 & 0.3 & --3.8 & 0.3 & 4.4 & 0.3 & 14 & 11 & 2.4 & 2.0 & --1.8 & 0.8 & 1.0 & 0.7 & 2.4 & 2.0 & 0.7 & 0.3 & 1.16 & 0.06 & 0.05 & 0.05 & --19.7 & 0.2 & --20.6 & 0.2 & --5.0 & 0.9 & 1.5 & 0.5 & 3.1 & 0.5 & 6.9 & 1.2 & 27 & 13 & 244 \\ 
18247-1147mms1far & 3014177 & 0.00 & 9 & 8 & 0.97 & 0.07 & 4.6 & 0.7 & 19 & 4 & 1.1 & 0.6 & 4.3 & 0.4 & --3.6 & 0.4 & 5.0 & 0.1 & 16 & 8 & 1.5 & 1.1 & --1.6 & 0.8 & 2.0 & 0.5 & 0.1 & 0.2 & 24.3 & 16.2 & 1.10 & 0.06 & --0.13 & 0.36 & --19.7 & 0.1 & --20.1 & 0.4 & --6.0 & 1.1 & 2.8 & 0.9 & 4.5 & 0.3 & 7.3 & 1.4 & 69 & 24 & 1000 \\ 
18264-1152mms1near & 3002244 & 1.40 & 14 & 13 & 0.52 & 0.06 & 3.3 & 0.5 & 15 & 4 & 2.1 & 0.3 & 3.7 & 0.1 & --2.6 & 0.2 & 4.9 & 0.1 & 5 & 9 & 1.3 & 1.0 & --0.8 & 0.0 & 1.5 & 0.0 & 1.0 & 1.6 & 1.1 & 0.0 & 1.13 & 0.00 & --0.90 & 0.30 & --19.5 & 0.4 & --20.3 & 0.4 & --5.0 & 0.0 & 3.2 & 0.5 & 3.7 & 0.2 & 7.4 & 0.0 & 21 & 9 & 8 \\ 
18290-0924mms1far & 3002626 & 0.10 & 8 & 7 & 1.01 & 0.07 & 4.4 & 0.9 & 10 & 3 & 1.4 & 0.5 & 3.9 & 0.3 & --4.0 & 0.9 & 4.6 & 0.4 & 16 & 12 & 2.5 & 3.9 & --1.7 & 1.1 & 1.6 & 0.7 & 0.3 & 0.4 & 10.2 & 13.8 & 1.10 & 0.06 & --0.06 & 0.27 & --19.3 & 0.3 & --20.5 & 0.3 & --6.3 & 1.7 & 2.0 & 1.4 & 3.4 & 0.5 & 5.9 & 1.6 & 48 & 29 & 1000 \\ 
18306-0835mms2near & 3000268 & 0.50 & 10 & 3 & 0.67 & 0.06 & 6.0 & 0.6 & 7 & 1 & 0.6 & 0.3 & 4.3 & 0.2 & --6.0 & 1.5 & 4.8 & 0.3 & 18 & 23 & 0.2 & 1.6 & --2.5 & 1.0 & 2.3 & 0.5 & 1.4 & 0.9 & 0.6 & 0.2 & 1.08 & 0.05 & 0.01 & 0.07 & --20.1 & 0.2 & --20.6 & 0.4 & --7.7 & 1.2 & --1.2 & 1.6 & 3.2 & 0.2 & 6.0 & 1.3 & 49 & 20 & 523 \\ 
18308-0841mms3far & 3017667 & 2.90 & 75 & 2 & 0.93 & 0.00 & 6.1 & 0.0 & 20 & 1 & 0.8 & 0.0 & 4.6 & 0.0 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --2.5 & 0.6 & 1.8 & 0.1 & 0.4 & 0.0 & 49.6 & 5.1 & 1.10 & 0.03 & 0.01 & 0.02 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --20.1 & 0.6 & --6.4 & 1.0 & --2.1 & 1.6 & 4.7 & 0.1 & 7.2 & 0.4 & 61 & 13 & 11 \\ 
18310-0825mms1near & 3017143 & 57.70 & 0 & 0 & 0.78 & 0.01 & 4.6 & 0.0 & 14 & 0 & 1.0 & 0.1 & 4.4 & 0.0 & --2.7 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 26 & 2 & 1.1 & 0.1 & --1.6 & 1.0 & 1.9 & 0.5 & 1.1 & 0.1 & 1.2 & 0.0 & 1.16 & 0.04 & 0.05 & 0.01 & --19.7 & 1.4 & --20.2 & 0.4 & --5.5 & 0.5 & 2.4 & 0.0 & 4.4 & 0.0 & 9.6 & 1.8 & 60 & 3 & 2 \\ 
18337-0743mms1far & 3004098 & 0.10 & 11 & 0 & 1.05 & 0.00 & 3.1 & 0.0 & 24 & 0 & 2.4 & 0.0 & 3.6 & 0.0 & --2.5 & 0.0 & 4.6 & 0.0 & 4 & 0 & 1.0 & 0.0 & --0.7 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 8.9 & 0.0 & 1.19 & 0.00 & 0.03 & 0.00 & --19.3 & 0.3 & --20.2 & \multicolumn{1}{l}{--} & --3.8 & 0.0 & 3.1 & 0.0 & 4.2 & 0.0 & 7.5 & 0.0 & 18 & 0 & 1 \\ 
18345-0641mms1 & 3018788 & 23.20 & 8 & 11 & 0.99 & 0.02 & 3.3 & 0.4 & 15 & 2 & 2.1 & 0.2 & 3.7 & 0.1 & --3.9 & 0.4 & 5.0 & 0.0 & 2 & 2 & 1.3 & 0.7 & --2.3 & 0.0 & 1.4 & 0.0 & 1.0 & 1.5 & 1.3 & 0.0 & 1.01 & 0.00 & --0.84 & 0.37 & --19.3 & 0.6 & --20.2 & 0.7 & --6.6 & 0.0 & 2.4 & 0.3 & 3.9 & 0.2 & 4.6 & 0.0 & 57 & 28 & 6 \\ 
18372-0541mms1near & 3018340 & 0.90 & 40 & 19 & 0.21 & 0.05 & 4.9 & 0.2 & 9 & 1 & 1.3 & 0.2 & 4.0 & 0.1 & --3.0 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 29 & 3 & 5.0 & 1.9 & --2.1 & 0.1 & 1.6 & 0.2 & 5.0 & 1.9 & 1.3 & 0.2 & 1.10 & 0.02 & 0.01 & 0.01 & --19.8 & 0.0 & --20.6 & 0.8 & --6.8 & 0.8 & 1.8 & 0.2 & 3.5 & 0.1 & 6.2 & 0.9 & 52 & 3 & 2 \\ 
18431-0312mms1far & 3011629 & 2.70 & 26 & 15 & 0.86 & 0.05 & 3.9 & 0.6 & 12 & 2 & 1.8 & 0.4 & 3.8 & 0.2 & --2.8 & 0.1 & 4.8 & 0.2 & 13 & 13 & 1.1 & 0.1 & --0.6 & 0.3 & 1.1 & 0.3 & 0.0 & 0.0 & 6.0 & 1.0 & 1.13 & 0.07 & 0.03 & 0.03 & --19.5 & 0.3 & --20.3 & 0.5 & --4.4 & 0.7 & 2.1 & 1.0 & 3.8 & 0.1 & 7.4 & 2.4 & 21 & 5 & 5 \\ 
18440-0148mms1 & 3003740 & 0.80 & 5 & 7 & 0.86 & 0.03 & 4.8 & 0.1 & 12 & 2 & 1.0 & 0.2 & 4.3 & 0.2 & --2.6 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 31 & 1 & 1.5 & 0.7 & --0.7 & 0.8 & 1.6 & 0.2 & 1.5 & 0.7 & 1.1 & 0.3 & 1.16 & 0.05 & 0.03 & 0.03 & --19.8 & 0.8 & --20.3 & 0.5 & --4.8 & 0.4 & 1.7 & 0.1 & 4.1 & 0.2 & 9.3 & 1.2 & 44 & 5 & 3 \\ 
18445-0222mms1far & 3006272 & 0.90 & 43 & 19 & 0.91 & 0.02 & 4.1 & 0.4 & 17 & 2 & 1.7 & 0.4 & 4.0 & 0.2 & --2.2 & 0.1 & 5.0 & 0.0 & 14 & 5 & 1.4 & 0.4 & --1.4 & 0.6 & 1.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 13.4 & 5.0 & 1.14 & 0.04 & 0.01 & 0.02 & --19.6 & 0.3 & --20.2 & 0.4 & --5.6 & 0.8 & 1.9 & 0.6 & 4.2 & 0.2 & 6.9 & 0.5 & 18 & 0 & 9 \\ 
18447-0229mms1near & 3004396 & 0.10 & 52 & 22 & 0.85 & 0.11 & 4.9 & 1.1 & 12 & 2 & 1.2 & 0.6 & 4.1 & 0.4 & --4.6 & 1.3 & 4.8 & 0.3 & 18 & 18 & 3.0 & 4.1 & --1.4 & 0.8 & 2.0 & 0.8 & 3.9 & 3.9 & 1.3 & 0.5 & 1.10 & 0.06 & --0.07 & 0.30 & --19.7 & 0.4 & --20.4 & 0.4 & --6.0 & 1.2 & 0.6 & 1.5 & 3.8 & 0.4 & 6.6 & 1.5 & 40 & 21 & 1000 \\ 
18454-0136mms1far & 3007304 & 0.10 & 8 & 7 & 1.13 & 0.05 & 3.2 & 0.4 & 25 & 3 & 2.3 & 0.4 & 3.7 & 0.2 & --3.1 & 0.1 & 4.8 & 0.1 & 3 & 2 & 1.0 & 0.0 & --1.4 & 0.8 & 1.7 & 0.4 & 0.0 & 0.0 & 14.8 & 4.6 & 1.09 & 0.06 & --0.89 & 0.31 & --19.2 & 0.6 & --20.2 & 0.4 & --5.8 & 1.4 & 3.2 & 0.2 & 4.4 & 0.2 & 6.5 & 1.5 & 50 & 13 & 34 \\ 
\hline
18454-0136mms2near & 3004782 & 1.10 & 99 & 28 & 0.42 & 0.07 & 5.5 & 1.0 & 10 & 3 & 0.9 & 0.4 & 4.2 & 0.3 & --4.8 & 1.3 & 4.7 & 0.4 & 16 & 19 & 3.1 & 5.6 & --1.9 & 1.0 & 2.2 & 0.7 & 5.4 & 5.0 & 1.2 & 0.5 & 1.10 & 0.06 & 0.02 & 0.08 & --19.6 & 0.3 & --20.5 & 0.3 & --6.8 & 1.3 & --0.1 & 1.8 & 3.6 & 0.5 & 6.4 & 1.6 & 44 & 22 & 1000 \\ 
18454-0136mms3near & 3002777 & 0.00 & 137 & 35 & 0.42 & 0.06 & 4.9 & 1.3 & 12 & 4 & 1.2 & 0.6 & 4.1 & 0.4 & --3.9 & 0.9 & 4.6 & 0.4 & 8 & 13 & 1.7 & 4.4 & --1.5 & 0.9 & 1.8 & 0.7 & 2.7 & 4.0 & 1.1 & 0.5 & 1.10 & 0.05 & --0.05 & 0.28 & --19.7 & 0.3 & --20.4 & 0.3 & --5.9 & 1.3 & 0.2 & 2.1 & 3.8 & 0.6 & 6.6 & 1.8 & 40 & 22 & 1000 \\ 
18460-0307mms1near & 3018902 & 3.80 & 14 & 10 & 0.71 & 0.06 & 5.0 & 0.4 & 13 & 3 & 0.8 & 0.2 & 4.4 & 0.1 & --3.4 & 0.3 & 5.0 & 0.1 & 29 & 10 & 1.9 & 1.0 & --1.0 & 0.6 & 1.9 & 0.3 & 2.0 & 0.8 & 1.3 & 0.1 & 1.11 & 0.07 & 0.02 & 0.02 & --19.9 & 0.2 & --20.4 & 0.4 & --5.5 & 0.8 & 1.5 & 0.3 & 4.2 & 0.2 & 8.4 & 1.5 & 62 & 7 & 15 \\ 
18472-0022mms1near & 3018123 & 0.10 & 23 & 9 & 0.50 & 0.06 & 5.6 & 0.9 & 8 & 2 & 0.8 & 0.4 & 4.2 & 0.2 & --5.0 & 1.3 & 4.7 & 0.3 & 20 & 21 & 1.1 & 2.3 & --2.0 & 0.9 & 2.2 & 0.6 & 2.4 & 1.9 & 0.8 & 0.3 & 1.10 & 0.05 & 0.01 & 0.11 & --19.3 & 0.3 & --20.6 & 0.4 & --7.0 & 1.2 & --0.2 & 1.7 & 3.4 & 0.3 & 6.4 & 1.6 & 41 & 21 & 1000 \\ 
18488+0000mms1near & 3009561 & 0.40 & 2 & 3 & 0.78 & 0.01 & 3.6 & 0.9 & 15 & 4 & 1.9 & 0.6 & 3.8 & 0.3 & --3.0 & 0.2 & 5.0 & 0.0 & 13 & 14 & 4.3 & 4.9 & --1.3 & 0.5 & 1.3 & 0.5 & 4.3 & 4.9 & 1.2 & 0.5 & 1.06 & 0.07 & 0.01 & 0.01 & --19.5 & 0.2 & --20.6 & 0.7 & --5.2 & 0.2 & 1.6 & 1.1 & 4.0 & 0.0 & 6.1 & 2.6 & 20 & 5 & 3 \\ 
18511+0146mms1 & 3003002 & 0.90 & 21 & 3 & 0.49 & 0.01 & 6.1 & 0.1 & 19 & 3 & 0.7 & 0.0 & 4.5 & 0.0 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --1.3 & 0.5 & 3.2 & 0.6 & 2.1 & 1.4 & 1.4 & 0.2 & 1.08 & 0.04 & 0.03 & 0.03 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --20.3 & 0.5 & --6.9 & 1.1 & --1.4 & 0.6 & 4.6 & 0.1 & 6.4 & 1.2 & 39 & 20 & 23 \\ 
18521+0134mms1far & 3004918 & 5.70 & 24 & 7 & 0.95 & 0.06 & 3.5 & 0.3 & 21 & 5 & 2.2 & 0.2 & 3.8 & 0.1 & --2.7 & 0.2 & 5.0 & 0.1 & 5 & 1 & 1.0 & 0.0 & --1.3 & 0.2 & 1.2 & 0.2 & 0.0 & 0.0 & 9.3 & 2.6 & 1.07 & 0.05 & --0.72 & 0.45 & --19.4 & 0.3 & --20.1 & 0.5 & --6.0 & 0.6 & 2.5 & 0.1 & 4.3 & 0.2 & 5.8 & 1.3 & 18 & 0 & 7 \\ 
18530+0215mms1near & 3001741 & 0.90 & 159 & 106 & 0.69 & 0.03 & 4.8 & 0.1 & 19 & 5 & 0.8 & 0.0 & 4.5 & 0.1 & --2.6 & 0.1 & 5.0 & 0.0 & 20 & 6 & 2.4 & 1.0 & --1.0 & 0.9 & 1.8 & 0.1 & 2.4 & 1.0 & 1.6 & 0.2 & 1.14 & 0.07 & 0.03 & 0.02 & --19.7 & 0.5 & --20.1 & 0.3 & --4.5 & 0.9 & 3.4 & 0.8 & 4.7 & 0.2 & 8.0 & 0.4 & 72 & 12 & 4 \\ 
18553+0414mms1far & 3007251 & 7.10 & 30 & 6 & 1.03 & 0.01 & 3.9 & 0.4 & 23 & 2 & 1.7 & 0.6 & 4.1 & 0.3 & --2.1 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 6 & 0 & 1.4 & 0.5 & --3.3 & 0.0 & 1.6 & 0.0 & 0.3 & 0.0 & 42.2 & 0.0 & 1.02 & 0.00 & --0.63 & 0.50 & --19.4 & 0.2 & --20.1 & 0.8 & --4.9 & 0.0 & 2.9 & 0.1 & 4.8 & 0.1 & 6.0 & 0.0 & 18 & 0 & 3 \\ 
18566+0408mms1 & 3008862 & 1.10 & 48 & 12 & 0.82 & 0.06 & 3.7 & 0.4 & 40 & 6 & 1.8 & 0.6 & 4.2 & 0.3 & --3.8 & 0.1 & 5.0 & 0.0 & 5 & 2 & 1.0 & 0.2 & --0.9 & 0.7 & 1.9 & 0.1 & 0.7 & 0.8 & 1.7 & 0.1 & 1.11 & 0.02 & --0.87 & 0.33 & --19.5 & 0.3 & --19.9 & 0.4 & --5.3 & 0.6 & 2.0 & 0.4 & 5.4 & 0.2 & 7.0 & 0.5 & 57 & 21 & 376 \\ 
19012+0536mms1near & 3015043 & 0.00 & 9 & 9 & 0.65 & 0.07 & 4.7 & 0.4 & 9 & 1 & 1.4 & 0.3 & 3.9 & 0.2 & --3.4 & 0.3 & 4.9 & 0.2 & 25 & 7 & 1.5 & 0.9 & --1.5 & 0.9 & 1.7 & 0.5 & 1.5 & 0.9 & 0.7 & 0.2 & 1.10 & 0.05 & 0.01 & 0.09 & --19.9 & 0.1 & --20.5 & 0.4 & --6.3 & 1.0 & 1.9 & 0.4 & 3.5 & 0.2 & 5.9 & 1.1 & 59 & 11 & 415 \\ 
19035+0641mms1 & 3007797 & 6.60 & 60 & 5 & 0.31 & 0.04 & 4.7 & 0.1 & 11 & 0 & 1.2 & 0.1 & 4.1 & 0.1 & --2.6 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 28 & 2 & 1.0 & 0.0 & --2.0 & 0.3 & 1.4 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.8 & 0.1 & 1.14 & 0.01 & 0.02 & 0.01 & --20.0 & 1.4 & --20.6 & 0.8 & --6.0 & 1.0 & 0.7 & 0.2 & 3.8 & 0.1 & 8.0 & 0.5 & 23 & 7 & 3 \\ 
19045+0813mms1 & 3017087 & 0.30 & 17 & 14 & 0.19 & 0.07 & 3.6 & 0.5 & 5 & 1 & 1.5 & 0.2 & 3.6 & 0.1 & -4.4 & 0.4 & 4.2 & 0.3 & 6 & 5 & 2.9 & 2.7 & -2.0 & 0.5 & 1.0 & 0.4 & 2.8 & 2.9 & 0.4 & 0.4 & 1.10 & 0.06 & -0.05 & 0.27 & -19.7 & 0.4 & -20.8 & 0.3 & -5.9 & 0.8 & 2.0 & 0.6 & 2.5 & 0.2 & 5.5 & 1.6 & 32 & 16 & 90 \\ 
19074+0752mms1far & 3005953 & 0.10 & 26 & 11 & 0.96 & 0.06 & 4.5 & 0.7 & 13 & 2 & 1.1 & 0.6 & 4.2 & 0.3 & -2.8 & 0.2 & 4.9 & 0.2 & 24 & 12 & 1.7 & 1.5 & -1.7 & 0.8 & 1.9 & 0.5 & 0.2 & 0.3 & 16.6 & 10.8 & 1.07 & 0.05 & -0.15 & 0.38 & -19.7 & 0.1 & -20.3 & 0.4 & -6.0 & 0.8 & 1.3 & 0.9 & 4.1 & 0.3 & 6.3 & 1.0 & 24 & 10 & 146 \\ 
19092+0841mms1 & 3005880 & 0.10 & 50 & 12 & 0.64 & 0.06 & 6.0 & 0.8 & 9 & 2 & 0.7 & 0.3 & 4.3 & 0.2 & -5.1 & 1.4 & 4.7 & 0.4 & 7 & 17 & 1.1 & 1.5 & -2.1 & 1.0 & 2.2 & 0.6 & 1.5 & 1.0 & 0.8 & 0.2 & 1.08 & 0.05 & 0.02 & 0.08 & -19.6 & 0.4 & -20.5 & 0.3 & -6.8 & 1.3 & -0.9 & 2.0 & 3.5 & 0.4 & 6.2 & 1.4 & 55 & 20 & 1000 \\
19175+1357mms1 & 3015223 & 0.00 & 72 & 19 & 1.01 & 0.04 & 3.7 & 0.4 & 18 & 3 & 2.0 & 0.5 & 3.8 & 0.3 & --2.7 & 0.1 & 4.9 & 0.1 & 7 & 6 & 1.5 & 0.5 & --1.5 & 0.8 & 1.1 & 0.3 & 1.5 & 0.5 & 1.0 & 0.2 & 1.16 & 0.06 & 0.01 & 0.01 & --19.5 & 0.4 & --20.3 & 0.3 & --4.4 & 0.4 & 2.6 & 0.3 & 4.1 & 0.4 & 6.2 & 0.8 & 24 & 13 & 37 \\ 
19217+1651mms1 & 3010127 & 15.10 & 2 & 0 & 0.92 & 0.00 & 4.8 & 0.0 & 12 & 0 & 0.8 & 0.0 & 4.4 & 0.0 & --2.5 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 29 & 0 & 1.6 & 0.0 & --0.6 & 0.0 & 1.6 & 0.0 & 1.6 & 0.0 & 1.3 & 0.0 & 1.04 & 0.00 & 0.04 & 0.00 & --19.7 & 0.3 & --20.4 & \multicolumn{1}{l}{--} & --3.6 & 0.0 & 1.9 & 0.0 & 4.4 & 0.0 & 8.1 & 0.0 & 41 & 0 & 1 \\ 
19266+1745mms1far & 3017864 & 8.10 & 77 & 0 & 1.08 & 0.00 & 3.4 & 0.0 & 23 & 0 & 2.4 & 0.0 & 3.7 & 0.0 & --2.0 & 0.0 & 4.8 & 0.0 & 8 & 0 & 1.0 & 0.0 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & --19.3 & 0.4 & --20.4 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & 2.8 & 0.0 & 4.5 & 0.0 & \multicolumn{1}{l}{--} & \multicolumn{1}{l}{--} & 18 & 0 & 1 \\ 
19282+1814mms1near & 3007813 & 13.90 & 3 & 5 & 0.25 & 0.05 & 3.7 & 0.7 & 5 & 2 & 1.5 & 0.1 & 3.7 & 0.1 & --3.0 & 0.1 & 4.7 & 0.3 & 10 & 11 & 1.3 & 0.5 & --1.2 & 0.8 & 1.2 & 0.7 & 1.3 & 0.5 & 0.2 & 0.1 & 1.12 & 0.08 & 0.02 & 0.02 & --19.3 & 0.3 & --20.8 & 0.5 & --5.5 & 0.2 & 2.8 & 0.6 & 2.6 & 0.4 & 6.6 & 2.1 & 28 & 15 & 3 \\ 
19410+2336mms1near & 3007797 & 43.90 & 0 & 0 & 0.33 & 0.00 & 4.8 & 0.0 & 11 & 0 & 1.1 & 0.0 & 4.2 & 0.0 & --2.5 & 0.0 & 5.0 & 0.0 & 29 & 0 & 1.0 & 0.0 & --1.7 & 0.0 & 1.4 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.8 & 0.0 & 1.13 & 0.00 & 0.03 & 0.00 & --20.1 & 0.2 & --20.7 & \multicolumn{1}{l}{--} & --5.4 & 0.0 & 1.9 & 0.0 & 3.9 & 0.0 & 8.4 & 0.0 & 41 & 0 & 1 \\ 
19410+2336mms2near & 3016812 & 3.00 & 19 & 14 & 0.31 & 0.07 & 4.8 & 0.5 & 4 & 2 & 1.1 & 0.2 & 3.7 & 0.1 & --4.1 & 0.5 & 4.1 & 0.4 & 27 & 10 & 1.5 & 1.3 & --2.0 & 1.0 & 1.9 & 0.5 & 1.5 & 1.3 & --0.1 & 0.4 & 1.08 & 0.05 & 0.01 & 0.10 & --20.2 & 0.2 & --20.9 & 0.1 & --7.4 & 1.2 & 2.0 & 1.1 & 1.9 & 0.6 & 4.7 & 1.6 & 66 & 13 & 558 \\ 
19411+2306mms1near & 3001955 & 1.70 & 11 & 4 & 0.47 & 0.05 & 3.9 & 0.4 & 10 & 1 & 1.8 & 0.2 & 3.7 & 0.1 & --3.3 & 0.3 & 4.8 & 0.2 & 13 & 3 & 2.1 & 2.6 & --0.8 & 0.6 & 1.3 & 0.5 & 2.1 & 2.6 & 0.7 & 0.4 & 1.12 & 0.05 & 0.02 & 0.02 & --19.5 & 0.3 & --20.4 & 0.4 & --5.1 & 0.9 & 1.4 & 0.3 & 3.4 & 0.2 & 5.9 & 1.0 & 20 & 10 & 17 \\ 
19413+2332mms1far & 3015810 & 0.90 & 36 & 13 & 0.86 & 0.06 & 4.0 & 0.8 & 12 & 2 & 1.6 & 0.6 & 3.9 & 0.3 & --2.7 & 0.2 & 4.8 & 0.2 & 18 & 13 & 1.4 & 1.2 & --1.4 & 0.5 & 1.8 & 0.5 & 0.1 & 0.2 & 11.3 & 8.0 & 1.10 & 0.05 & --0.47 & 0.50 & --19.5 & 0.1 & --20.4 & 0.5 & --6.3 & 0.5 & 1.8 & 1.1 & 3.8 & 0.2 & 7.2 & 1.0 & 23 & 7 & 13 \\ 
\hline
\end{tabular}
\medskip
The columns which are missing in the printed text version of this table are: best fitted model; $A_V$ -- interstellar extinction; $R_{\rm MAX}$~-- envelope outer radius; $\theta$~-- cavity opening angle; $R_{\rm MINE}$~-- envelope inner radius; $R_{\rm MAXD}$~-- disk outer radius; $R_{\rm MIND}$~-- disk inner radius; $R_{\rm MINDAU}$~-- disk inner radius (in~AU); $\beta$~-- beta flaring parameter; $\alpha$~-- density profile exponent; $\rho_{\rm CONST}$~-- cavity density; $\rho_{\rm AMB}$~-- ambient density; $A_V({\rm INT})$~-- extinction to the stellar surface; $L_{\rm TOT}$~-- total system luminosity; H100~-- disk scaleheight at $R=100$~AU; incl~-- inclination; $N$~-- number of models fitted.
\end{table}