\begin{table}%t3
\caption{\label{cosmodata}COSMOS broad-bands used.  }
%\centerline
{ 
\small\begin{tabular}{l c c c c }
\hline
\hline\\[-3mm]
Band & Observatory  & \textit{CWL} (\AA) & \textit{FWHM} (\AA) & Depth  \\
\hline
\textit{u$^*$}     &   CFHT          &  3798   & 720     & 26.4  \\
\textit{Bj}                           &   SUBARU   &   4460  & 897     & 27.3   \\
\textit{g$^+$}     &  SUBARU    &  4780   & 1265   & 27.0   \\
$Vj$                            &   SUBARU   &   5484  & 946     & 26.6    \\
\textit{r$^+$}      &   SUBARU   &  6295   & 1382  & 26.8    \\
\textit{i$^+$}      &   SUBARU   &   7641  & 1497  & 26.2     \\
\textit{z$^+$}     &   SUBARU   &   9037  &  856   & 25.2    \\
$K_s$                  &   KPNO         &  21500 & 3200 & 21.6     \\
\hline\\[-2mm]
%\medskip
\multicolumn{5}{l}{The depths are $5\sigma$ \textit{AB} magnitudes as measured in $3''$ apertures}\\
\multicolumn{5}{l}{(Capak et~al. \cite{Capak2007}).}
\end{tabular}}\end{table}