\begin{table}%t4
\caption{\label{apr06-em}Emission lines of RS Oph on April 2006.}
%\tabcolsep1pt
%\begin{center}
{\small \begin{tabular}{lccccccc} 
\hline\hline
Species & $\lambda$ & Flux ($10^{-12}$) &\multicolumn{3}{c}{RV (km~s$^{-1}$)}& FWZI     \\
        & [\AA]     & (erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$)& narrow   &blue  & red &  (km~s$^{-1}$) \\ 
\hline  
 H~I &        &                                             &      &  &        \\ 
H$\beta$ & 4861    & 59.1 &   --21  & --38 &         & 2500    \\  
H$\alpha$& 6562    & 460  &   $-4$7  &     &         & 3840        \\
P23      & 8345    & 0.6 &    --19  &     &         &     \\
P22      & 8359    & 1.0 &    --20  &     &         &     \\
P21      & 8374    & 1.0 &    --23  &     &         &   \\ 
P20      & 8392    & 1.3 &    --20  &      &       &     \\
P19      & 8413    & 2.2 &    --16  &     &         &  \\
\hline
\ion{He}{i} &      &      &         &      &     &       \\ 
         & 4471   & 2.6 &    --19  & --205 &  81  &  1100\\         
& 5875   & 25.4&    --14  & --194 & 155  &  1950   \\
         & 6678   & 9.4 &    --15  & --208 &      &  740   \\
         & 7065   & 28.1 &   --17  & --196 & 156  &  1400  \\
\hline
\ion{He}{ii} &     &      &        &      &      &        \\ 
         & 4686   & 26.7 &   --25  & --209 & 164  &  1680  \\
         & 5411   &  3.4 &   --21  & --208 & 122  &  1050     \\
\hline
  \ion{Fe}{ii}    &     &      &        &      &      &     \\ 
  M27    & 4233   & 1.9  &  --20  & --186  &      &  800    \\
  M38    & 4583   & 1.7  &  --20  & --272: & 77w  &  650  \\
  M42    & 5169   & 2.3  & --20   & --121  & 123w &  580  \\
  M49    & 5234   & 1.4  & --22   & --124  & 134  &  720  \\
  M49    & 5316   & 2.4  & --18   & --195  & 88w  &  580  \\
  M74    & 6247   & 0.8  & --22   & --141  & 47   &  514  \\
  M73    & 7711   & 1.7  & --24   & --122  & 181  &  717  \\
\hline
Raman band & 6825 & 5.1  &       &       &      & 1470  \\
\hline
 Forbidden lines &   &      &       &    &              \\
{}[\ion{O}{i}]     & 6300  & 0.6 & --15  &  --94  & 90 & 350 \\
{}[\ion{N}{ii}]    & 5754  & 4.6 & $-4$2  &       & 81 & 925 \\
{}[\ion{O}{iii}]   & 5007  & 1.7 & $-4$0  &  --104 &   &  320 \\
\hline
Coronal lines &     &     &        &    &                   \\
{}[\ion{Fe}{xiv}] & 5303 & 7.0 & --52   & --220 & 163w & 900     \\
{}[\ion{A}{x}] & 5535($\star$) & 7.5 & --13 & --282 & 100w &1930  \\
{}[\ion{Fe}{x}]   & 6375 & 35.1& $-4$0   & --188 & 166 & 1500       \\
\hline 
\end{tabular}}
\parbox{11cm}{
w: very weak line.\\
($\star$): blend with \ion{Fe}{ii}$\lambda$5534.9.}
\par
\end{table}