\begin{table}%t1
%\centering
\caption{\label{rv} Radial velocities of the M-giant component, H$\alpha$-wings and cF-absorptions  in RS Oph.}
\small \begin{tabular}{lccccccc}
\hline\hline
JD & Phase ($\dag$) & \multicolumn{2}{c}{M-giant} &  \multicolumn{2}{c}{H$\alpha$-wings} & cF-abs & Source\\
2~400~000+&  & RV (km~s$^{-1}$) & (O$-$C) & RV (km~s$^{-1}$)&(O$-$C) & RV (km~s$^{-1})$ &  \\
\hline
45~035.038 & --0.019 & $-4$1.0 & 0.0 &   &   &   & DK94 \\
45~063.017 & 0.043 & --32.0 & 2.5 &   &   &   & DK94 \\
45~063.963 & 0.045 & --35.0 & --0.7 &   &   &   & DK94 \\
45~097.923 & 0.120 & --27.4 & --0.1 &   &   &   & DK94 \\
45~426.977 & 0.845 & $-4$1.1 & 11.9 &   &   &   & DK94 \\
45~426.993 & 0.845 & $-4$1.6 & 11.4 &   &   &   & DK94 \\
45~513.743 & 0.037 & --36.6 & --1.5 &   &   &   & DK94 \\
46~538.993 & 0.297 & --29.0 & --6.8 &   &   &   & DK94 \\
46~540.952 & 0.301 & --32.0 & --9.6 &   &   &   & DK94 \\
46~602.834 & 0.438 & $-4$0.7 & --8.9 &   &   &   & DK94 \\
46~605.743 & 0.444 & --39.3 & --6.8 &   &   &   & DK94 \\
46~608.764 & 0.451 & --39.4 & --6.3 &   &   &   & DK94 \\
46~635.720 & 0.510 & --37.6 & 1.8 &   &   &   & DK94 \\
46~691.608 & 0.633 & --54.1 & --3.0 &   &   &   & DK94 \\
46~867.010 & 0.020 & --38.0 & --1.1 &   &   &   & DK94 \\
46~891.957 & 0.075 & --34.9 & --3.7 &   &   &   & DK94 \\
46~895.935 & 0.084 & --33.9 & --3.5 &   &   &   & DK94 \\
46~918.913 & 0.134 & --32.2 & --6.0 &   &   &   & DK94 \\
46~929.994 & 0.159 & --27.7 & --3.2 &   &   &   & DK94 \\
46~953.833 & 0.211 & --23.5 & --1.3 &   &   &   & DK94 \\
46~979.733 & 0.268 & --25.8 & $-4$.1 &   &   &   & DK94 \\
47~312.835 & 0.003 & --39.3 & --0.6 &   &   &   & DK94 \\
47~313.822 & 0.005 & --38.6 & --0.1 &   &   &   & DK94 \\
47~486.561 & 0.386 & --38.2 & --11.0 &   &   &   & DK94 \\
47~719.764 & 0.900 & --59.2 & --10.2 &   &   &   & DK94 \\
47~777.656 & 0.028 & --36.0 & 0.1 &   &   &   & DK94 \\
47~787.683 & 0.050 & --37.4 & --3.6 &   &   &   & DK94 \\
47~811.576 & 0.102 & --30.5 & --1.8 &   &   &   & DK94 \\
47~967.019 & 0.445 & --29.5 & 3.1 &   &   &   & DK94 \\
47~992.928 & 0.502 & $-4$3.9 & --5.4 &   &   &   & DK94 \\
48~016.933 & 0.555 & $-4$4.5 & --0.4 &   &   &   & DK94 \\
48~048.826 & 0.625 & --54.3 & --3.8 &   &   &   & DK94 \\
48~349.954 & 0.289 & --22.8 & --0.8 &   &   &   & DK94 \\
48~368.857 & 0.331 & --21.2 & 2.4 &   &   &   & DK94 \\
48~400.832 & 0.401 & --20.1 & 8.4 &   &   &   & DK94 \\
48~411.892 & 0.426 & --30.3 & 0.4 &   &   &   & DK94 \\
48~429.805 & 0.465 & --38.5 & --3.9 &   &   &   & DK94 \\
48~695.025 & 0.050 & --39.5 & --5.8 &   &   &   & DK94 \\
48~723.000 & 0.112 & --30.6 & --2.7 &   &   &   & DK94 \\
48~754.922 & 0.182 & --28.9 & --5.6 &   &   &   & DK94 \\
48~782.831 & 0.244 & --34.3 & --12.7 &   &   &   & DK94 \\
48~816.771 & 0.318 & --29.5 & --6.5 &   &   &   & DK94 \\
48~872.718 & 0.442 & --34.7 & --2.5 &   &   &   & DK94 \\
48~909.584 & 0.523 & $-4$4.4 & --3.6 &   &   &   & DK94 \\
49~106.948 & 0.958 & $-4$2.8 & 0.7 &   &   &   & DK94 \\
49~136.907 & 0.024 & --36.6 & --0.2 &   &   &   & DK94 \\
49~174.784 & 0.108 & --30.4 & --2.1 &   &   &   & DK94 \\
49~998.639 & 0.924 & $-4$9.1 & --2.3 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~162.905 & 0.286 & --18.0 & 4.0 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~254.723 & 0.488 & --33.5 & 3.6 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~320.643 & 0.634 & $-4$8.5 & 2.6 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~387.593 & 0.781 & --61.9 & --6.4 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~568.854 & 0.181 & --27.5 & $-4$.2 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~627.799 & 0.311 & --19.3 & 3.4 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~751.574 & 0.584 & $-4$9.6 & --2.7 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~933.851 & 0.986 & $-4$2.1 & --1.5 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~981.817 & 0.091 & --27.5 & 2.2 &   &   &   & FJHS00\\ 
50~983.747 & 0.096 & --26.8 & 2.5 &   &   &   & FJHS00\\ 
51~051.677 & 0.245 & --19.7 & 1.9 &   &   &   & FJHS00\\
51~064.570 & 0.274 &   &   & $-4$0.7 & 8.0 &   & CASLEO \\
51~066.532 & 0.278 & --18.4~$\pm$~8.3 (4) & 3.4 &   &   & --23.3~$\pm$~1.2 (3) & CASLEO \\
51~069.467 & 0.285 & --15.3~$\pm$~5.4 (4) & 6.6 &   &   & --28.7~$\pm$~3.5 (6) & CASLEO \\
51~069.537 & 0.285 & --13.9~$\pm$~7.5 (4) & 8.0 &   &   & --24.4~$\pm$~4.9 (5) & CASLEO \\
51~069.571 & 0.285 & --18.6~$\pm$~5.7 (5) & 3.3 &   &   & --26.7~$\pm$~3.6 (5) & CASLEO\\ 
51~106.592 & 0.367 & --27.4 & --1.7 &   &   &   & FJHS00\\ 
\hline 
51~294.889 & 0.782 & --63.5 & --8.0 &   &   &   & FJHS00\\ 
51~324.666 & 0.847 & --55.3~$\pm$~5.7 (24) & --2.5 & --32.8 & --2.5 & --30.2~$\pm$~3.7 (4) & CASLEO \\
51~324.678 & 0.847 & --53.1~$\pm$~2.1 (21) & --0.3 & --34.2 & --3.9 & --30.1~$\pm$~2.5 (5) & CASLEO \\
51~324.690 & 0.847 & --54.6~$\pm$~2.0 (20) & --1.8 & --32.1 & 1.8 & --24.9~$\pm$~3.3 (3) & CASLEO \\
51~363.664 & 0.933 & $-4$5.0 & 0.9 &   &   &   & FJHS00\\ 
51~422.584 & 0.063 & --33.6~$\pm$~1.4 (9) & --1.2 & $-4$9.6 & --7.2 & --34.4~$\pm$~1.2 (7) & CASLEO \\
51~422.599 & 0.063 & --29.5~$\pm$~2.1 (6) & 2.9 & $-4$6.2 & --3.8 & --36.2~$\pm$~2.5 (7) & CASLEO \\
51~628.861 & 0.518 & --37.5~$\pm$~1.7 (31) & 2.7 & --39.7 & --2.0 & $-4$2.4~$\pm$~1.8 (7) & CASLEO \\
51~628.870 & 0.518 & --38.4~$\pm$~1.7 (28) & 1.8 & --38.3 & --0.6 & $-4$4.0~$\pm$~2.0 (6) & CASLEO \\
51~629.850 & 0.520 & --39.6~$\pm$~2.2 (22) & 0.9 & --38.9 & --1.3 & $-4$0.6~$\pm$~3.1 (7) & CASLEO \\
51~629.859 & 0.520 & --39.8~$\pm$~1.5 (28) & 0.7 & --38.9 & --1.3 & $-4$3.6~$\pm$~2.4 (7) & CASLEO \\
51~629.868 & 0.520 & --39.6~$\pm$~1.9 (26) & 0.9 & --38.9 & --1.3 & $-4$3.9~$\pm$~2.7 (6) & CASLEO \\
51~629.876 & 0.520 & $-4$0.7~$\pm$~2.0 (26) & --0.2 & --36.0 & 1.6 & $-4$3.5~$\pm$~3.3 (6) & CASLEO \\
51~630.809 & 0.522 & --37.6~$\pm$~1.8 (27) & 3.1 & --33.1 & 4.4 & $-4$7.2~$\pm$~0.5 (4) & CASLEO \\
51~630.832 & 0.522 & --39.0~$\pm$~2.2 (22) & 1.7 & --31.5 & 6.0 & $-4$6.7~$\pm$~3.4 (5) & CASLEO \\
51~754.660 & 0.795 & --59.4~$\pm$~3.8 (6) & $-4$.3 & --27.4 & 1.5 & --29.4~$\pm$~1.6 (7) & CASLEO \\
51~754.669 & 0.795 & --58.7~$\pm$~3.8 (6) & --3.6 & --29.1 & --0.2 & --30.1~$\pm$~2. (6) & CASLEO \\
51~754.680 & 0.795 & --57.7~$\pm$~4.1 (6) & --2.6 & --27.8 & 1.1 & --26.5~$\pm$~2.5 (7) & CASLEO \\
51~790.615 & 0.874 & --52.4~$\pm$~2.9 (10) & --1.4 & --34.2 & --2.9 & --18.6~$\pm$~0.7 (7) & CASLEO \\
51~790.623 & 0.874 & --53.1~$\pm$~2.7 (9) & --2.1 & --34.0 & --2.7 & --19.1~$\pm$~1.1 (6) & CASLEO \\
51~790.630 & 0.874 & --50.2~$\pm$~3.8 (9) & 0.8 & --33.9 & --2.6 & --20.2~$\pm$~1.7 (7) & CASLEO \\
51~791.616 & 0.877 & $-4$8.4~$\pm$~1.1 (42) & 2.4 & --23.2 & 8.2 &   & CASLEO \\
51~791.623 & 0.877 & $-4$6.7~$\pm$~1.3 (39) & 4.2 & --23.7 & 7.7 &   & CASLEO \\
51~791.630 & 0.877 & $-4$7.4~$\pm$~1.3 (39) & 3.5 & --23.5 & 7.9 &   & CASLEO \\
51~798.524 & 0.892 & --54.8~$\pm$~2.1 (7) & --5.1 & --29.0 & 3.2 & --18.6~$\pm$~4.0 (7) & CASLEO \\
51~798.533 & 0.892 & --54.8~$\pm$~2.5 (6) & --5.1 & --26.9 & 5.3 & --22.1~$\pm$~1.4 (6) & CASLEO \\
51~824.502 & 0.949 & $-4$0.8~$\pm$~1.3 (10) & 3.6 & --29.1 & 6.2 & --32.7~$\pm$~1.1 (7) & CASLEO \\
51~824.511 & 0.949 & --38.5~$\pm$~1.9 (9) & 5.9 & --28.9 & 6.4 & --32.7~$\pm$~1.6 (7) & CASLEO \\
51~824.520 & 0.949 & $-4$1.4~$\pm$~1.9 (10) & 3.0 & --28.5 & 6.8 & --33.7~$\pm$~1.3 (6) & CASLEO \\
51~827.511 & 0.956 & $-4$0.4~$\pm$~1.2 (39) & 3.3 & --30.0 & 5.7 &   & CASLEO \\
51~827.518 & 0.956 & --39.0~$\pm$~1.1 (38) & 4.7 & --30.2 & 5.5 &   & CASLEO \\
51~827.526 & 0.956 & $-4$1.2~$\pm$~1.3 (38) & 2.5 & --30.2 & 5.5 &   & CASLEO \\
52~016.843 & 0.373 & --19.8~$\pm$~2.4 (11) & 6.4 & --51.5 & --5.4 & --32.4~$\pm$~1.5 (7) & CASLEO \\
52~016.853 & 0.373 & --24.8~$\pm$~1.8 (6) & 1.4 & --52.2 & --6.1 & --32.3~$\pm$~2.6 (7) & CASLEO \\
52~016.861 & 0.373 & --24.3~$\pm$~4.6 (5) & 1.9 & $-4$9.4 & --3.3 & --35.6~$\pm$~1.6 (6) & CASLEO \\
52~058.859 & 0.466 & --36.6~$\pm$~4.3 (9) & --1.9 & --34.8 & 6.2 &   & CASLEO \\
52~058.867 & 0.466 & --37.9~$\pm$~9.7 (6) & --3.2 & --34.3 & 6.7 &   & CASLEO \\
52~058.875 & 0.466 & --34.0~$\pm$~2.1 (2) & 0.7 & --38.3 & 2.7 &   & CASLEO \\
52~059.853 & 0.468 & --33.5~$\pm$~1.2 (36) & 1.4 &   &   &   & CASLEO \\
52~059.861 & 0.468 & --34.0~$\pm$~1.1 (33) & 0.9 & --39.0 & 1.9 &   & CASLEO \\
52~059.869 & 0.468 & --34.3~$\pm$~1.1 (32) & 0.6 & $-4$0.1 & 0.8 &   & CASLEO \\
52~132.575 & 0.628 & --60.7~$\pm$~1.2 (7) & --10.0 & --34.1 & --2.6 & $-4$1.8~$\pm$~5.1 (6) & CASLEO \\
52~132.584 & 0.628 & --61.0~$\pm$~2.0 (7) & --10.3 & --35.0 & --3.5 & $-4$2.1~$\pm$~5.1 (6) & CASLEO \\
52~388.895 & 0.193 & --26.8~$\pm$~1.0 (89) & $-4$.0 & --50.5 & --2.4 & --33.5~$\pm$~0.2 (2) & CASLEO \\
52~388.914 & 0.193 & --24.4~$\pm$~0.95 (93) & --1.6 & --50.2 & --2.1 & --26.7~$\pm$~1.2 (2) & CASLEO \\
52~529.553 & 0.504 &   &   & --28.7 & 10.0 &   & CASLEO \\
52~531.543 & 0.508 & --38.7~$\pm$~1.3 (122) & 0.5 & --32.7 & 5.7 &   & CASLEO \\
52~531.556 & 0.508 & --37.7~$\pm$~1.3 (123) & 1.5 & --33.7 & 4.7 &   & CASLEO \\
52~770.858 & 0.036 & --34.5~$\pm$~1.6 (70) & 0.7 & --28.7 & 12.0 & --26.9~$\pm$~2.2 (3) & CASLEO \\
52~770.873 & 0.036 & --37.2~$\pm$~1.8 (68) & --2.0 & --29.2 & 11.5 & --26.1~$\pm$~0.4 (3) & CASLEO \\
52~771.837 & 0.038 & --36.6~$\pm$~3.2 (29) & --1.6 & --35.5 & 5.3 & --26.9~$\pm$~1.8 (6) & CASLEO \\
52~771.846 & 0.038 & --37.2~$\pm$~3.3 (24) & --2.2 & --36.6 & 4.2 & --25.3~$\pm$~1.8 (6) & CASLEO \\
52~772.848 & 0.040 &   &   & --31.4 & 9.6 &   & CASLEO \\
52~772.860 & 0.040 &   &   & --30.7 & 10.3 &   & CASLEO \\
52~887.575 & 0.292 &   &   & --38.7 & 9.8 &   & CASLEO \\
52~890.529 & 0.299 & --21.6~$\pm$~0.9 (110) & 0.7 & --34.4 & 14.0 &   & CASLEO \\
52~890.542 & 0.299 & --23.5~$\pm$~0.9 (121) & --1.2 & --34.9 & 13.5 &   & CASLEO \\
53~126.836 & 0.820 & --54.6~$\pm$~1.4 (65) & --0.4 &   &   & --26.5~$\pm$~3.4 (5) & CASLEO \\
53~126.848 & 0.820 & --54.5~$\pm$~1.9 (55) & --0.3 &   &   & --24.5~$\pm$~1.6 (6) & CASLEO \\
53~127.850 & 0.822 & --56.1~$\pm$~1.1 (121) & --2.0 & --30.9 & --1.4 &   & CASLEO \\
53~127.864 & 0.822 & --54.2~$\pm$~1.4 (119) & --0.1 & --32.0 & --2.5 &   & CASLEO \\
53~476.884 & 0.592 & --51.6~$\pm$~1.7 (69) & --3.9 & --28.0 & 5.3 & $-4$3.5~$\pm$~2.7 (3) & CASLEO \\
53~476.897 & 0.592 & --50.4~$\pm$~1.5 (74) & --2.7 & --25.4 & 7.9 & $-4$2.4~$\pm$~2.4 (3) & CASLEO \\
53~479.879 & 0.599 & --55.4~$\pm$~1.3 (91) & --7.1 & --36.4 & --3.4 &   & CASLEO \\
53~628.562 & 0.926 & --51.1~$\pm$~1.8 (32) & $-4$.5 &   &   & --38.7~$\pm$~2.7 (4) & CASLEO \\
\hline
54~021.484 & 0.793 & --57.2~$\pm$~2.4 (58) & --2.0 & --18.7 & 10.2 & --25.3~$\pm$~0.4 (3) & CASLEO \\
54~021.496 & 0.793 & --57.1~$\pm$~2.5 (66) & --1.9 & --20.0 & 8.9 & --24.2~$\pm$~2.2 (4) & CASLEO \\
\hline
\end{tabular}
\medskip
($\dag$)~  We adopt the spectroscopic ephemeris:
$T_{\rm conj}= 2~445~043.54 + 453.6$~E.
\end{table}