\begin{table}%tD.1
\caption{\label{tab:UsefulData}Useful parameters of the WINGS' clusters sample.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lccccc@{\extracolsep{\fill}}ccccc}
\hline\hline
Cluster & 
Redshift  & 
DM & 
\multicolumn{3}{c}{Plate scale} &
\multicolumn{2}{c}{Total area} &
\multicolumn{3}{c}{$R_{\rm Aper}$ in arcsec} \\
\cline{4-6}\cline{7-8}\cline{9-11}
%&&&&&&&&&&& \\[-8pt]
  &
  &
  &
arcsec/pixel & 
kpc/arcsec & 
kpc/pixel & 
deg$^{2}$ & 
Mpc$^{2}$ &
 2 kpc & 5 kpc & 10 kpc \\
\hline
    A85   &    0.0551 &    36.79  &    0.333  &     0.996  & 0.3317   &      0.2825  &    3.632    &  4.23 & 10.57 & 21.15 \\
    A119  &    0.0442 &    36.30  &    0.333  &     0.811  & 0.2701   &      0.2825  &    2.409    &  4.91 & 12.28 & 24.55 \\
    A133  &    0.0566 &    36.85  &    0.238  &     1.022  & 0.2433   &      0.2839  &    3.845    &  3.69 &  9.22 & 18.43 \\
    A147  &    0.0447 &    36.32  &    0.333  &     0.820  & 0.2730   &      0.2825  &    2.460    &  4.92 & 12.31 & 24.62 \\
    A151  &    0.0533 &    36.71  &    0.333  &     0.966  & 0.3217   &      0.2825  &    3.417    &  4.12 & 10.30 & 20.59 \\
    A160  &    0.0447 &    36.32  &    0.333  &     0.820  & 0.2730   &      0.2825  &    2.460    &  4.93 & 12.33 & 24.65 \\
    A168  &    0.0450 &    36.34  &    0.333  &     0.825  & 0.2747   &      0.2736  &    2.412    &  4.89 & 12.23 & 24.47 \\
    A193  &    0.0486 &    36.50  &    0.333  &     0.886  & 0.2950   &      0.2805  &    2.853    &  4.56 & 11.41 & 22.82 \\
    A311  &    0.0661 &    37.28  &    0.333  &     1.184  & 0.3942   &      0.2825  &    5.131    &  3.40 &  8.50 & 16.99 \\
    A376  &    0.0484 &    36.49  &    0.333  &     0.883  & 0.2939   &      0.2825  &    2.852    &  4.50 & 11.24 & 22.49 \\
    A500  &    0.0670 &    37.32  &    0.238  &     1.199  & 0.2854   &      0.2910  &    5.423    &  3.34 &  8.34 & 16.68 \\
   A548b  &    0.0416 &    36.18  &    0.238  &     0.767  & 0.1825   &      0.2910  &    2.218    &  4.94 & 12.35 & 24.71 \\
    A602  &    0.0619 &    37.09  &    0.333  &     1.112  & 0.3704   &      0.2762  &    4.430    &  3.58 &  8.96 & 17.92 \\
    A671  &    0.0502 &    36.57  &    0.333  &     0.913  & 0.3041   &      0.2762  &    2.986    &  4.37 & 10.93 & 21.86 \\
    A754  &    0.0542 &    36.75  &    0.333  &     0.981  & 0.3268   &      0.2768  &    3.455    &  4.08 & 10.19 & 20.38 \\
    A780  &    0.0539 &    36.73  &    0.333  &     0.976  & 0.3251   &      0.2768  &    3.419    &  3.92 &  9.80 & 19.60 \\
   A957x  &    0.0436 &    36.27  &    0.333  &     0.801  & 0.2667   &      0.2762  &    2.297    &  4.87 & 12.17 & 24.35 \\
    A970  &    0.0587 &    36.95  &    0.333  &     1.058  & 0.3523   &      0.2762  &    4.007    &  3.73 &  9.33 & 18.66 \\
   A1069  &    0.0650 &    37.23  &    0.333  &     1.165  & 0.388    &      0.2762  &    4.860   &  3.58 &  8.95 & 17.90 \\
   A1291  &    0.0527 &    36.68  &    0.333  &     0.956  & 0.3183   &      0.2762  &    3.271   &  4.18 & 10.46 & 20.92 \\
  A1631a  &    0.0462 &    36.39  &    0.238  &     0.845  & 0.2012   &      0.2874  &    2.661   &  4.69 & 11.74 & 23.47 \\
   A1644  &    0.0473 &    36.44  &    0.238  &     0.864  & 0.2056   &      0.2874  &    2.780   &  4.61 & 11.53 & 23.06 \\
   A1668  &    0.0634 &    37.16  &    0.333  &     1.138  & 0.3789   &      0.2762  &    4.636   &  3.52 &  8.79 & 17.58 \\
   A1736  &    0.0458 &    36.37  &    0.238  &     0.838  & 0.1995   &      0.2847  &    2.594   &  4.74 & 11.85 & 23.71 \\
   A1795  &    0.0625 &    37.12  &    0.333  &     1.122  & 0.3737   &      0.2762  &    4.509   &  3.58 &  8.95 & 17.90 \\
   A1831  &    0.0615 &    37.07  &    0.333  &     1.106  & 0.3682   &      0.2762  &    4.376   &  3.63 &  9.09 & 18.17 \\
   A1983  &    0.0436 &    36.27  &    0.333  &     0.801  & 0.2667   &      0.2715  &    2.257   &  4.91 & 12.28 & 24.55 \\
   A1991  &    0.0587 &    36.95  &    0.333  &     1.058  & 0.3523   &      0.2762  &    4.007   &  3.79 &  9.47 & 18.93 \\
   A2107  &    0.0412 &    36.16  &    0.333  &     0.759  & 0.2528   &      0.2872  &    2.146   &  5.32 & 13.30 & 26.61 \\
   A2124  &    0.0656 &    37.26  &    0.333  &     1.176  & 0.3916   &      0.2762  &    4.950   &  3.41 &  8.53 & 17.07 \\
   A2149  &    0.0679 &    37.36  &    0.333  &     1.215  & 0.4044   &      0.2762  &    5.281   &  3.31 &  8.28 & 16.56 \\
   A2169  &    0.0586 &    36.94  &    0.333  &     1.056  & 0.3517   &      0.2825  &    4.084   &  3.83 &  9.58 & 19.15 \\
   A2256  &    0.0581 &    36.92  &    0.333  &     1.048  & 0.3489   &      0.2820  &    4.013   &  3.82 &  9.54 & 19.09 \\
   A2271  &    0.0576 &    36.90  &    0.333  &     1.039  & 0.3461   &      0.2768  &    3.874   &  3.80 &  9.50 & 19.00 \\
   A2382  &    0.0618 &    37.09  &    0.238  &     1.111  & 0.2643   &      0.2916  &    4.662   &  3.46 &  8.66 & 17.32 \\
   A2399  &    0.0579 &    36.91  &    0.238  &     1.044  & 0.2486   &      0.2843  &    4.018   &  3.81 &  9.53 & 19.06 \\
   A2415  &    0.0581 &    36.92  &    0.333  &     1.048  & 0.3489   &      0.2740  &    3.898   &  3.80 &  9.49 & 18.98 \\
   A2457  &    0.0594 &    36.98  &    0.333  &     1.070  & 0.3563   &      0.2825  &    4.190   &  3.76 &  9.39 & 18.78 \\
  A2572a  &    0.0403 &    36.13  &    0.333  &     0.745  & 0.2480   &      0.2825  &    2.031   &  5.19 & 12.98 & 25.97 \\
   A2589  &    0.0414 &    36.17  &    0.333  &     0.764  & 0.2543   &      0.2825  &    2.134   &  5.26 & 13.16 & 26.31 \\
   A2593  &    0.0413 &    36.17  &    0.333  &     0.762  & 0.2537   &      0.2825  &    2.125   &  5.08 & 12.70 & 25.40 \\
   A2622  &    0.0620 &    37.10  &    0.333  &     1.114  & 0.3710   &      0.2825  &    4.544   &  3.63 &  9.07 & 18.15 \\
   A2626  &    0.0553 &    36.80  &    0.333  &     1.000  & 0.3330   &      0.2740  &    3.551   &  3.92 &  9.80 & 19.60 \\
   A2657  &    0.0402 &    36.12  &    0.333  &     0.743  & 0.2475   &      0.2825  &    2.022   &  5.41 & 13.52 & 27.04 \\
   A2665  &    0.0556 &    36.81  &    0.333  &     1.005  & 0.3347   &      0.2825  &    3.699   &  3.94 &  9.85 & 19.70 \\
   A2717  &    0.0490 &    36.51  &    0.238  &     0.893  & 0.2125   &      0.2832  &    2.926   &  4.41 & 11.03 & 22.06 \\
   A2734  &    0.0625 &    37.12  &    0.238  &     1.123  & 0.2672   &      0.2832  &    4.626   &  3.57 &  8.92 & 17.84 \\
   A3128  &    0.0599 &    37.00  &    0.238  &     1.078  & 0.2567   &      0.2916  &    4.394   &  3.76 &  9.41 & 18.81 \\
   A3158  &    0.0597 &    36.99  &    0.238  &     1.075  & 0.2558   &      0.2916  &    4.367   &  3.76 &  9.41 & 18.81 \\
   A3164  &    0.0570 &    36.87  &    0.238  &     1.029  & 0.2449   &      0.2842  &    3.900   &  3.64 &  9.10 & 18.20 \\
   A3266  &    0.0589 &    36.96  &    0.238  &     1.061  & 0.2526   &      0.2916  &    4.257   &  4.05 & 10.14 & 20.27 \\
   A3376  &    0.0456 &    36.36  &    0.238  &     0.835  & 0.1987   &      0.2916  &    2.635   &  4.71 & 11.78 & 23.57 \\
   A3395  &    0.0506 &    36.59  &    0.238  &     0.920  & 0.2190   &      0.2910  &    3.192   &  4.42 & 11.05 & 22.10 \\
   A3490  &    0.0688 &    37.40  &    0.238  &     1.230  & 0.2927   &      0.2874  &    5.634   &  3.21 &  8.03 & 16.06 \\
   A3497  &    0.0677 &    37.35  &    0.238  &     1.211  & 0.2882   &      0.2874  &    5.463   &  3.65 &  9.13 & 18.26 \\
  A3528a  &    0.0535 &    36.72  &    0.238  &     0.970  & 0.2307   &      0.2803  &    3.414   &  4.13 & 10.31 & 20.63 \\
  A3528b  &    0.0535 &    36.72  &    0.238  &     0.970  & 0.2307   &      0.2847  &    3.468   &  4.13 & 10.31 & 20.63 \\
   A3530  &    0.0537 &    36.72  &    0.238  &     0.973  & 0.2315   &      0.2837  &    3.480   &  4.06 & 10.15 & 20.31 \\
   A3532  &    0.0554 &    36.80  &    0.238  &     1.002  & 0.2384   &      0.2890  &    3.758   &  3.99 &  9.97 & 19.93 \\
   A3556  &    0.0479 &    36.47  &    0.238  &     0.874  & 0.2081   &      0.2874  &    2.846   &  4.48 & 11.20 & 22.40 \\
   A3558  &    0.0480 &    36.47  &    0.238  &     0.876  & 0.2085   &      0.2874  &    2.857   &  4.59 & 11.48 & 22.97 \\
   A3560  &    0.0489 &    36.51  &    0.238  &     0.891  & 0.2121   &      0.2874  &    2.958   &  4.66 & 11.64 & 23.29 \\
\hline
   A3562  &    0.0490 &    36.51  &    0.238  &     0.893  & 0.2125   &      0.2828  &    2.922   &  4.38 & 10.95 & 21.90 \\
   A3667  &    0.0556 &    36.81  &    0.238  &     1.005  & 0.2392   &      0.2822  &    3.696   &  4.16 & 10.41 & 20.81 \\
   A3716  &    0.0462 &    36.39  &    0.238  &     0.845  & 0.2012   &      0.2839  &    2.629   &  4.87 & 12.17 & 24.35 \\
   A3809  &    0.0620 &    37.10  &    0.238  &     1.114  & 0.2652   &      0.2838  &    4.566   &  3.53 &  8.83 & 17.65 \\
   A3880  &    0.0584 &    36.93  &    0.238  &     1.053  & 0.2506   &      0.2832  &    4.069   &  3.89 &  9.72 & 19.44 \\
   A4059  &    0.0475 &    36.45  &    0.238  &     0.867  & 0.2064   &      0.2832  &    2.761   &  4.57 & 11.42 & 22.83 \\
 IIZW108  &    0.0493 &    36.53  &    0.333  &     0.899  & 0.2993   &      0.2825  &    2.958   &  4.54 & 11.35 & 22.70 \\
   MKW3s  &    0.0450 &    36.34  &    0.333  &     0.825  & 0.2747   &      0.2762  &    2.435   &  4.82 & 12.05 & 24.10 \\
  RX0058  &    0.0470 &    36.43  &    0.333  &     0.859  & 0.2860   &      0.2825  &    2.700   &  4.66 & 11.64 & 23.29 \\
  RX1022  &    0.0491 &    36.52  &    0.333  &     0.895  & 0.2979   &      0.2762  &    2.865   &  4.13 & 10.33 & 20.67 \\
  RX1740  &    0.0430 &    36.25  &    0.333  &     0.791  & 0.2633   &      0.2768  &    2.243   &  5.06 & 12.65 & 25.29 \\
   Z1261  &    0.0644 &    37.20  &    0.333  &     1.155  & 0.3846   &      0.2825  &    4.884   &  3.46 &  8.66 & 17.32 \\
   Z2844  &    0.0500 &    36.56  &    0.333  &     0.910  & 0.3030   &      0.2762  &    2.964   &  4.40 & 10.99 & 21.98 \\
   Z8338  &    0.0473 &    36.44  &    0.333  &     0.864  & 0.2877   &      0.2768  &    2.678   &  4.63 & 11.57 & 23.15 \\
   Z8852  &    0.0400 &    36.11  &    0.333  &     0.740  & 0.2463   &      0.2825  &    2.003   &  5.41 & 13.52 & 27.04 \\
\hline
\end{tabular}
\medskip
DM: distance modulus.\\
Total area: this is the effective area used to construct the catalogs. To compute it the  interchip regions have been subtracted.\\
$D_{\rm Aper}$: conversion of the physical apertures to angular sizes.
\end{table}