\begin{table}%t3
\caption{\label{res}Line-IDs and measured line fluxes in $10^{-6}$ photons cm$^{-2}$~s$^{-1}$, total RGS data.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcr}\hline\hline
Ion/Line&Wavelength  (\AA) & Flux \\\hline
\ion{Ne}{x} & 12.14 &2.3 $\pm$ 0.9\\
\ion{Ne}{ix}(r) & 13.45 &4.0 $\pm$ 1.1\\
\ion{Ne}{ix}(i) & 13.55 &1.0 $\pm$ 0.8\\
\ion{Ne}{ix}(f) & 13.70 &3.2 $\pm$ 0.9\\
\ion{Fe}{xvii} & 15.01 &7.0 $\pm$ 1.4\\
\ion{O}{viii} & 16.00 & 4.1 $\pm$ 1.0\\
\ion{Fe}{xvii} & 17.05 &8.0 $\pm$ 2.1\\
\ion{Fe}{xvii} & 17.10 &4.9 $\pm$ 2.0\\
\ion{O}{viii} & 18.97 & 36.6 $\pm$ 3.1\\
\ion{O}{vii}(r) & 21.60 & 48.5 $\pm$ 3.8\\
\ion{O}{vii}(i) & 21.80 & 8.6 $\pm$ 2.2\\
\ion{O}{vii}(f) & 22.10 & 28.7 $\pm$ 3.2\\
\ion{N}{vii} & 24.78 & 9.5 $\pm$ 2.0\\
\ion{C}{vi} & 33.74 & 52.4 $\pm$ 5.1\\\hline
\end{tabular}
\end{table}