\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{par} Spectral properties of Altair derived from the XMM-Newton spectra, $L_{\rm X}$ is given in the 0.2--2.0~keV  band.}
\begin{tabular}{lrrc}\hline\hline
 & MOS/RGS & RGS only & Unit\\\hline
C & $\rm 1.20^{+ 0.69}_{- 0.36}$ & $\rm 1.14^{+ 1.04}_{- 0.40}$& --\\
N & $\rm 1.13^{+ 0.62}_{- 0.33}$ & $\rm 0.79^{+ 0.77}_{- 0.34}$& -- \\
O & $\rm 0.60^{+ 0.26}_{- 0.07}$ & $\rm 0.76^{+ 0.59}_{- 0.24}$& --\\
Ne &$\rm 0.67^{+ 0.32}_{- 0.17}$ & $\rm 0.79^{+ 0.75}_{- 0.33}$& -- \\
Mg &$\rm 1.01^{+ 0.62}_{- 0.39}$ & 1.01 & --\\
Si& $\rm 1.56^{+ 1.84}_{- 1.02}$  & 1.56& --\\
Fe &$\rm 1.41^{+ 0.59}_{- 0.23}$& $\rm 1.60^{+ 0.53}_{- 0.49}$& -- \\
T1& $\rm 1.48^{+ 0.13}_{- 0.12}$& $\rm 1.49^{+ 0.25}_{- 0.17}$& MK\\
EM1&$\rm 4.59^{+ 0.68}_{- 0.68}$& $\rm 5.26^{+ 1.08}_{- 0.95}$ &$10^{49}$~cm$^{-3}$\\
T2& $\rm 2.78^{+ 0.17}_{- 0.12}$& $\rm 2.80^{+ 0.27}_{- 0.13}$& MK\\
EM2 &$\rm 5.36^{+ 0.43}_{- 1.61}$&$\rm 4.95^{+ 0.83}_{- 0.88}$& $10^{49}$~cm$^{-3}$\\
T3& $\rm 6.54^{+ 1.55}_{- 0.96}$ & -- & MK\\
EM3 &$\rm 0.23^{+ 0.20}_{- 0.17}$& --& $10^{49}$~cm$^{-3}$\\\hline
$\chi^2_{\rm red}${\tiny(d.o.f.)}& 1.12(535)& 1.03 (295) &  \\\hline
$L_{\rm X}$& 1.43& 1.49  & $10^{27}$~erg/s\\\hline
\end{tabular}
\end{table}