\begin{table}%t2
\caption{\label {table:final_list}Wavelength ($\lambda$), excitation potential ($\chi_{\rm l}$), oscillator strength ($\log gf$) and solar equivalent widths ($EW_\odot$) for the lines selected in the present paper.}
\small%\centering
\par
 \begin{tabular}{c c r r | c c r r | c c r r}
\hline
\hline
$\lambda$ \T & $\chi_{\rm l}$ & $\log gf$ & $EW$$_\odot$  &$\lambda $ & $\chi_{\rm l}$ & $\log gf$ & $EW$$_\odot$ &$\lambda $ & $\chi_{\rm l}$ & $\log gf$ & $EW$$_\odot$ \\
$[\AA]$ \B & [eV] &  & [m\AA{}] & [\AA] & [eV] &  & [m\AA{}] & [\AA] & [eV] &  & [m\AA{}] \\
\hline
\par
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Na I - 2 lines}, $\log\epsilon_\circ=6.33$} & & 5039.96 & 0.02 & --1.199 &  75.3 & 5737.07 & 1.06 & --0.815 &  10.4\\
5688.22 & 2.10 & --0.628 & 121.4 & 5064.06 & 2.69 & --0.471 &   5.5 & 6081.45 & 1.05 & --0.692 &  14.1\\
6154.23 & 2.10 & --1.622 &  36.6 & 5071.49 & 1.46 & --0.797 &  28.8 & 6224.51 & 0.29 & --1.935 &   5.3\\
6160.75 & 2.10 & --1.363 &  54.3 & 5113.44 & 1.44 & --0.861 &  27.0 & 6251.83 & 0.29 & --1.431 &  15.0\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Mg I - 3 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 7.58} & & 5145.47 & 1.46 & --0.622 &  37.0 & 6274.66 & 0.27 & --1.751 &   8.3\\
4730.04 & 4.35 & --2.234 &  69.6 & 5219.70 & 0.02 & --2.254 &  28.1 & 6285.17 & 0.28 & --1.676 &   9.5\\
5711.09 & 4.35 & --1.777 & 105.6 & 5490.16 & 1.46 & --1.008 &  21.4 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{Co I - 9 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 4.92} & \\
6319.24 & 5.11 & --2.300 &  25.2 & 5503.90 & 2.58 & --0.218 &  12.3 & 4594.63 & 3.63 & --0.279 &  12.5\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Al I - 2 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 6.47} & & 5648.57 & 2.49 & --0.410 &  10.1 & 4792.86 & 3.25 & --0.080 &  32.7\\
6696.03 & 3.14 & --1.571 &  36.2 & 5662.16 & 2.32 & --0.123 &  23.5 & 4813.48 & 3.22 &  0.177 &  45.9\\
6698.67 & 3.14 & --1.886 &  21.1 & 5739.48 & 2.25 & --0.781 &   7.7 & 5301.05 & 1.71 & --1.950 &  19.5\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Si I - 18 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 7.55} & & 5766.33 & 3.29 &  0.326 &   9.6 & 5342.71 & 4.02 &  0.606 &  32.3\\
5517.54 & 5.08 & --2.496 &  12.9 & 5965.84 & 1.88 & --0.492 &  26.7 & 5352.05 & 3.58 &  0.004 &  24.4\\
5645.61 & 4.93 & --2.068 &  35.8 & 5978.55 & 1.87 & --0.602 &  22.6 & 5359.20 & 4.15 &  0.040 &   9.6\\
5684.49 & 4.95 & --1.642 &  61.2 & 6064.63 & 1.05 & --1.941 &   8.3 & 5647.24 & 2.28 & --1.594 &  14.0\\
5701.11 & 4.93 & --2.034 &  37.7 & 6091.18 & 2.27 & --0.445 &  15.0 & 6814.95 & 1.96 & --1.822 &  18.8\\
5753.64 & 5.62 & --1.333 &  45.7 & 6126.22 & 1.07 & --1.416 &  22.1 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{Ni I - 48 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 6.25} & \\
5772.15 & 5.08 & --1.669 &  52.0 & 6258.11 & 1.44 & --0.435 &  51.5 & 4512.99 & 3.71 & --1.467 &  19.4\\
5797.87 & 4.95 & --1.912 &  43.9 & 6261.10 & 1.43 & --0.491 &  49.2 & 4811.99 & 3.66 & --1.363 &  25.6\\
5948.54 & 5.08 & --1.208 &  85.4 & 6599.12 & 0.90 & --2.069 &   9.3 & 4814.60 & 3.60 & --1.670 &  16.7\\
6125.02 & 5.61 & --1.555 &  31.7 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{Ti II - 8 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 4.99} & & 4913.98 & 3.74 & --0.661 &  55.7\\
6142.49 & 5.62 & --1.520 &  33.1 & 4583.41 & 1.16 & --2.840 &  31.8 & 4946.04 & 3.80 & --1.224 &  26.2\\
6145.02 & 5.62 & --1.425 &  38.8 & 4636.33 & 1.16 & --3.152 &  19.8 & 4952.29 & 3.61 & --1.261 &  32.3\\
6195.46 & 5.87 & --1.666 &  17.1 & 4657.20 & 1.24 & --2.379 &  49.3 & 4976.33 & 1.68 & --3.002 &  37.7\\
6237.33 & 5.61 & --1.116 &  61.1 & 4708.67 & 1.24 & --2.392 &  48.9 & 4995.66 & 3.63 & --1.611 &  17.9\\
6243.82 & 5.62 & --1.331 &  44.8 & 4911.20 & 3.12 & --0.537 &  52.3 & 5010.94 & 3.63 & --0.901 &  48.8\\
6244.48 & 5.62 & --1.310 &  46.2 & 5211.54 & 2.59 & --1.490 &  32.8 & 5081.11 & 3.85 &  0.064 &  93.5\\
6527.21 & 5.87 & --1.227 &  38.9 & 5381.03 & 1.57 & --1.904 &  59.1 & 5094.41 & 3.83 & --1.108 &  30.3\\
6721.85 & 5.86 & --1.156 &  44.0 & 5418.77 & 1.58 & --2.104 &  49.5 & 5392.33 & 4.15 & --1.354 &  12.0\\
6741.63 & 5.98 & --1.625 &  15.5 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{Mn I - 6 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 5.39} & & 5435.86 & 1.99 & --2.432 &  51.7\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Ca I - 12 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 6.36} & & 4502.21 & 2.92 & --0.523 &  57.0 & 5462.50 & 3.85 & --0.880 &  41.0\\
5261.71 & 2.52 & --0.677 &  97.7 & 4671.77 & 2.89 & --1.567 &  14.8 & 5587.87 & 1.93 & --2.479 &  52.9\\
5349.47 & 2.71 & --0.581 &  94.6 & 4739.11 & 2.94 & --0.462 &  60.1 & 5589.36 & 3.90 & --1.148 &  26.7\\
5512.98 & 2.93 & --0.559 &  84.8 & 5377.62 & 3.84 & --0.068 &  40.8 & 5625.32 & 4.09 & --0.731 &  37.8\\
5867.56 & 2.93 & --1.592 &  25.1 & 5399.47 & 3.85 & --0.104 &  38.5 & 5628.35 & 4.09 & --1.316 &  14.7\\
6156.02 & 2.52 & --2.497 &   9.6 & 5413.67 & 3.86 & --0.476 &  21.6 & 5638.75 & 3.90 & --1.699 &   9.8\\
6161.29 & 2.52 & --1.313 &  60.6 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{Cr I - 22 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 5.67} & & 5641.88 & 4.11 & --1.017 &  24.1\\
6166.44 & 2.52 & --1.155 &  69.9 & 4575.11 & 3.37 & --1.004 &  10.0 & 5643.08 & 4.16 & --1.234 &  15.1\\
6169.04 & 2.52 & --0.800 &  92.2 & 4600.75 & 1.00 & --1.457 &  82.3 & 5694.99 & 4.09 & --0.629 &  43.1\\
6449.82 & 2.52 & --0.733 &  98.1 & 4626.18 & 0.97 & --1.467 &  83.3 & 5748.36 & 1.68 & --3.279 &  28.0\\
6455.60 & 2.52 & --1.404 &  56.3 & 4633.25 & 3.13 & --1.215 &  10.4 & 5805.22 & 4.17 & --0.604 &  40.8\\
6471.67 & 2.53 & --0.825 &  91.2 & 4700.61 & 2.71 & --1.464 &  14.0 & 5847.00 & 1.68 & --3.410 &  23.0\\
6499.65 & 2.52 & --0.917 &  85.8 & 4708.02 & 3.17 & --0.104 &  55.0 & 5996.73 & 4.24 & --1.010 &  20.3\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Sc I - 3 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 3.10} & & 4730.72 & 3.08 & --0.345 &  46.3 & 6086.29 & 4.27 & --0.471 &  43.5\\
4743.82 & 1.45 &  0.297 &   8.0 & 4767.86 & 3.56 & --0.599 &  16.1 & 6108.12 & 1.68 & --2.512 &  65.0\\
5520.50 & 1.87 &  0.562 &   6.6 & 4775.14 & 3.55 & --1.025 &   6.9 & 6111.08 & 4.09 & --0.823 &  34.2\\
5671.82 & 1.45 &  0.533 &  14.6 & 4936.34 & 3.11 & --0.343 &  45.6 & 6119.76 & 4.27 & --1.316 &  10.9\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Sc II - 6 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 3.10} & & 4964.93 & 0.94 & --2.577 &  38.1 & 6128.98 & 1.68 & --3.368 &  25.3\\
5526.82 & 1.77 &  0.140 &  76.3 & 5214.14 & 3.37 & --0.784 &  16.4 & 6130.14 & 4.27 & --0.938 &  22.1\\
5657.88 & 1.51 & --0.326 &  66.9 & 5238.97 & 2.71 & --1.427 &  15.9 & 6175.37 & 4.09 & --0.534 &  49.0\\
5667.14 & 1.50 & --1.025 &  33.9 & 5247.57 & 0.96 & --1.618 &  82.0 & 6176.82 & 4.09 & --0.266 &  63.7\\
5684.19 & 1.51 & --0.946 &  37.2 & 5287.18 & 3.44 & --0.954 &  10.4 & 6177.25 & 1.83 & --3.538 &  14.6\\
6245.62 & 1.51 & --1.022 &  34.9 & 5296.70 & 0.98 & --1.373 &  93.1 & 6186.72 & 4.11 & --0.888 &  30.5\\
6320.84 & 1.50 & --1.863 &   8.1 & 5300.75 & 0.98 & --2.125 &  58.9 & 6204.61 & 4.09 & --1.112 &  22.0\\
\multicolumn{3}{l}{\textbf{Ti I - 30 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 4.99} & & 5781.18 & 3.32 & --0.886 &  15.5 & 6223.99 & 4.11 & --0.954 &  27.7\\
4555.49 & 0.85 & --0.575 &  63.7 & 5783.07 & 3.32 & --0.472 &  31.4 & 6230.10 & 4.11 & --1.132 &  20.6\\
4562.63 & 0.02 & --2.718 &  10.9 & 5787.92 & 3.32 & --0.183 &  46.0 & 6322.17 & 4.15 & --1.164 &  18.4\\
4645.19 & 1.73 & --0.666 &  22.0 & 6661.08 & 4.19 & --0.234 &  12.0 & 6327.60 & 1.68 & --3.086 &  38.6\\
4656.47 & 0.00 & --1.308 &  68.6 & 6882.52 & 3.44 & --0.392 &  32.2 & 6360.81 & 4.17 & --1.145 &  18.5\\
4675.11 & 1.07 & --0.939 &  38.1 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{Cr II - 3 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 5.67} & & 6378.26 & 4.15 & --0.830 &  31.8\\
4722.61 & 1.05 & --1.433 &  18.7 & 4588.20 & 4.07 & --0.752 &  68.5 & 6598.60 & 4.24 & --0.914 &  24.9\\
4820.41 & 1.50 & --0.429 &  43.1 & 4592.05 & 4.07 & --1.252 &  47.6 & 6635.13 & 4.42 & --0.779 &  23.6\\
4913.62 & 1.87 &  0.068 &  50.2 & 4884.61 & 3.86 & --2.069 &  23.4 & 6767.78 & 1.83 & --2.136 &  79.2\\
4997.10 & 0.00 & --2.174 &  31.6 & \multicolumn{3}{l}{\textbf{V I - 7 lines}, $\log\epsilon_\circ=$ 4.00} & & 6772.32 & 3.66 & --0.963 &  49.2\\
5016.17 & 0.85 & --0.657 &  63.2 & 5670.85 & 1.08 & --0.482 &  18.8 & 6842.04 & 3.66 & --1.496 &  24.2\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}