\begin{table}%ta.7
%\centering
\par
\caption{\label{zcma}Table of fluxes for Z CMa.}  
\small 
\begin{tabular}{lllll}
\hline\hline 
Wavelength ($\mu$m) & Flux (Jy) & Flux error (Jy) & Beam size ($''$) & Reference / Flux type \\
\hline\noalign{\smallskip}
0.440 & 0.205 & 0.001 & 0.8 & TYCHO-2 BAND$\_$B \\
0.550 & 0.474 & 0.001 & 0.8 & TYCHO-2 BAND$\_$V \\
0.700 & 0.7 & 0.3 & 0.9 & USNO-B BAND$\_$R$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
0.900 & 0.9 & 0.4 & 0.9 & USNO-B BAND$\_$I$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
1.235 & 4 & 0 & 2 & BAND$\_$J$\_$2MASS \\
1.620 & 6 & 0 & 1 & Morel (1978) BAND$\_$H$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
1.662 & 8 & 0 & 2 & BAND$\_$H$\_$2MASS \\
2.159 & 21 & 3 & 2 & BAND$\_$Ks$\_$2MASS \\
2.200 & 25 & 0 & 1 & Morel (1978) BAND$\_$K$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
3.400 & 52 & 0 & 1 & Morel (1978) BAND$\_$L$\_$JOHNSON$\_$MORGAN \\
3.800 & 54.0 & 4.0 & $<$0.1 & Koresko (1991) \\
4.290 & 71.78 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$B1$\_$MSX6C \\
4.350 & 72.12 & 0.01 & 18.3 & BAND$\_$B2$\_$MSX6C \\
4.800 & 69.0 & 6.0 & $<$0.1 & Koresko (1991) \\
8.280 & 107.7 & 0.1 & 18.3 & BAND$\_$A$\_$MSX6C \\
10.000 & 109.0 & 12.0 & $<$0.1 & Koresko (1991) \\
12.000 & 126.6 & 0.1 & 30 & Oudmaijer (1992, IRAS) \\
12.130 & 140.2 & 0.1 & 18.3 & BAND$\_$C$\_$MSX6C \\
14.650 & 159.1 & 0.1 & 18.3 & BAND$\_$D$\_$MSX6C \\
20.000 & 183.0 & 5.0 & 10 & ISO \\
21.340 & 202.8 & 0.1 & 18.3 & BAND$\_$E$\_$MSX6C \\
25.000 & 221.3 & 0.1 & 30 & Oudmaijer (1992, IRAS) \\
40.000 & 265.0 & 5.0 & 20 & ISO \\
50.000 & 340.0 & 10.0 & 30 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
60.000 & 322.0 & 0.1 & 60 & Oudmaijer (1992, IRAS) \\
60.000 & 365.0 & 10.0 & 40 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
70.000 & 390.0 & 10.0 & 40 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
80.000 & 410.0 & 10.0 & 60 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
90.000 & 420.0 & 10.0 & 80 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
100 & 354.0 & 0.1 & 120 & Oudmaijer (1992, IRAS) \\
100 & 410.0 & 10.0 & 80 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
120 & 390.0 & 10.0 & 80 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
140 & 380.0 & 10.0 & 80 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
160 & 310.0 & 10.0 & 80 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
180 & 270.0 & 10.0 & 100 & Elia (2004, ISO, chart estimate) \\
350 & 29 & 1 & 19.0 & Dent (1998) \\
450 & 13.84 & 0.2 & 17.5 & Dent (1998) \\
450 & 11.41 & 0.1 & 8.0 & Sandell (2001) \\
800 & 1.964 & 0.013 & 16.0 & Dent (1998) \\
850 & 1.5 & 0.1 & 15.0 & Sandell (2001) \\
1100 & 0.710 & 0.030 & 18.7 & Dent (1998) \\
1300 & 0.83 & 0.01 & 21.0 & Sandell (2001) \\
1400 & 0.0260 & 0.0010 & $2.19\times0.85$ & Our data \\
2700 & 0.0085 & $7.0\times 10^{-4}$ & $3.05\times1.41$ & Our data \\
6917 & 0.0021 & $1.0 \times10^{-4}$ & $1.44\times1.43$ & Our data \\
13~350 & 0.0021 &$ 1.0 \times 10^{-4}$ & $3.53 \times 2.71$ & Our data \\
36~000 & 0.0022 & $3.0 \times 10^{-4}$ & $9.18 \times 6.56$ & Our data \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}