\begin{table}%t4
\caption{\label{tab:35 correc}35 microns \textit{k}-correction of the sample.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccccccccc}
\hline \hline
& \multicolumn{3}{c}{$0.4<z<0.7$} & \multicolumn{3}{c}{$0.7<z<1.0$}& \multicolumn{3}{c}{$1.0<z<1.3$}\\
&{CE01} &{LDP} &{DH} & {CE01} & {LDP}  &{DH} & {CE01} & {LDP} & {DH} \\
\hline
Median & 0.71 & 0.62 & 0.77 & 0.87 & 0.81 & 0.89 & 1.12 & 1.14 & 1.14 \\
Mean & 0.73 & 0.64 & 0.77 & 0.88 & 0.82 & 0.91 & 1.12 & 1.15 & 1.15 \\
Sigma  & 0.05 & 0.05 & 0.04 & 0.05 & 0.06 & 0.06 & 0.05 & 0.07 & 0.04 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}