\begin{table}%t2
\caption{\label{massemm}Mass estimates.}
%\centerline
 {\begin{tabular}{l c c c c c c}
\hline\hline
 Number & \multicolumn{2}{c}{Peak position} & $F^{{\rm peak}}_{{\rm 870~\mu m}}$ & Boundary level & $F^{{\rm int}}_{{\rm 870~\mu m}}$  & Mass range$^{1}$ \\
        &            $\alpha_{2000}$ & $\delta_{2000}$   & (Jy/beam)    & (Jy/beam) & (Jy)          & ($M_{\odot}$) \\
  \hline
Shell          &                                    &                                      &       & 0.1 & 190 & 1920--1100 \\
Condensation 1 & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$08$\fs$3 & $-$38$\degr$30$\arcmin$51$\arcsec$ & 13.33 & 0.2 &  78.7 & 800--460 \\
Cond1 core     & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$08$\fs$3 & $-$38$\degr$30$\arcmin$51$\arcsec$& 13.33 & 2.5 &  24.5 & 250--143 \\
Cond1 b        & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$10$\fs$7 & $-$38$\degr$32$\arcmin$01$\arcsec$& 2.59  & 1.2 &   4.5  & 46--26 \\
Cond1 c        & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$08$\fs$0 & $-$38$\degr$32$\arcmin$25$\arcsec$& 1.35  & 0.7 &   3.0  & 31--18 \\
Condensation 2 & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$33$\fs$9 & $-$38$\degr$30$\arcmin$49$\arcsec$& 1.92  & 0.2 &  18.8 & 192--110 \\
Cond2 bis     & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$25$\fs$9 & $-$38$\degr$31$\arcmin$50$\arcsec$& 0.73  & 0.2 &   5.4  & 55.5--32 \\
Condensation 3 & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$43$\fs$8 & $-$38$\degr$29$\arcmin$42$\arcsec$& 0.75  & 0.2 &   6.6  & 63--38 \\
Condensation 4 & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$42$\fs$3 & $-$38$\degr$26$\arcmin$59$\arcsec$& 0.99  & 0.2 &   8.6  & 88--50 \\
Cond~4 north   & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$46$\fs$0 & $-$38$\degr$25$\arcmin$25$\arcsec$& 0.46  & 0.2 &   0.9  & 9--5 \\
Condensation 5 & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$33$\fs$0 & $-$38$\degr$20$\arcmin$00$\arcsec$& 0.77  & 0.1 &  22.1 & 226--130 \\
Cond5 a        & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$33$\fs$6 & $-$38$\degr$19$\arcmin$55$\arcsec$& 0.77  & 0.3 &   2.6  & 26.5--15 \\
Cond5 b1+b2$^{2}$   & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$41$\fs$4 & $-$38$\degr$20$\arcmin$17$\arcsec$& 0.54  & 0.3 & 1.8  & 19--11 \\
Cond5 c        & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$43$\fs$3 & $-$38$\degr$23$\arcmin$31$\arcsec$& 0.58  & 0.3 &   1.0  & 11--6 \\
Condensation 6 & 17$^{\rm h}$11$^{\rm m}$49$\fs$5 & $-$38$\degr$19$\arcmin$59$\arcsec$& 1.07  & 0.1 &   8.8  & 90--52 \\
Condensation 7$^{2}$&                                    &                                      &       & 0.2 & 2.8  & 28.5--16 \\
Cond7 a1       & 17$^{\rm h}$11$^{\rm m}$59$\fs$5 & $-$38$\degr$28$\arcmin$25$\arcsec$& 0.49  & & \\
Cond7 a2       & 17$^{\rm h}$11$^{\rm m}$56$\fs$9 & $-$38$\degr$29$\arcmin$09$\arcsec$& 0.57  & & \\
Condensation 8 & 17$^{\rm h}$12$^{\rm m}$20$\fs$0 & $-$38$\degr$34$\arcmin$05$\arcsec$& 0.56  & 0.2 &   3.8  & 38--22 \\
Condensation 9 & 17$^{\rm h}$11$^{\rm m}$54$\fs$2 & $-$38$\degr$16$\arcmin$53$\arcsec$& 0.50  & 0.2 &   4.2  & 42--24 \\
%
  \hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
 {$^{1}$ Mass calculations performed with $T_{\rm{dust}}=30$ and 20~K for the lower and higher values, respectively;}
 {$^{2}$ the given flux density corresponds to the sum of the two substructures.} 
\end{table}