\begin{table}%t1
\caption{\label{wasp-params}Spectroscopic parameters obtained in this work for WASP-4 and WASP-5.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c|cc}
\hline\hline
             & WASP-4             & WASP-5             \\
\hline
\teff        & 5500 $\pm$ 100 K   & 5700 $\pm$ 100 K   \\
\logg        & 4.5 $\pm$ 0.2      & 4.5 $\pm$ 0.2      \\
\mictrb      & 1.1 $\pm$ 0.2 \kms & 1.2 $\pm$ 0.2 \kms \\
\vsini      & 2.0 $\pm$ 1.0 \kms       & 3.5 $\pm$ 1.0  \kms        \\
{[Fe/H]}     & $-0.03$ $\pm$ 0.09 & +0.09 $\pm$ 0.09    \\
{[Si/H]}     &   +0.08 $\pm$ 0.05 & +0.21 $\pm$ 0.06    \\
{[Ca/H]}     &   +0.04 $\pm$ 0.14 & +0.07 $\pm$ 0.14    \\
{[Sc/H]}     &   +0.07 $\pm$ 0.13 & +0.21 $\pm$ 0.10    \\
{[Ti/H]}     &   +0.11 $\pm$ 0.12 & +0.14 $\pm$ 0.08    \\
{[V/H]}      &   +0.09 $\pm$ 0.07 & +0.16 $\pm$ 0.07    \\
{[Cr/H]}     &   +0.06 $\pm$ 0.08 & +0.07 $\pm$ 0.10    \\
{[Co/H]}     &   +0.07 $\pm$ 0.07 & +0.20 $\pm$ 0.07    \\
{[Ni/H]}     &   +0.02 $\pm$ 0.10 & +0.15 $\pm$ 0.05    \\
log N(Li)    & $<$0.8            & $<$0.5            \\
\teff(IRFM)  & 5470 $\pm$ 130 K &  5740 $\pm$ 130 K \\
$\theta$(IRFM)& 0.031 $\pm$ 0.002 mas&0.032 $\pm$ 0.002 mas \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}