\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{tab:060428C}Results of the time-resolved spectral analysis of GRB 060428C. Errors are at 90\% c.l.} 
\small \begin{tabular}{cccccccc}
\hline  \hline\noalign{\smallskip}
Name & $T_{\rm Start}$ & $T_{\rm Stop}$ & Spectral model & Phot. index & $E_{0}$ (CPL) or $kT$ (QT)& $\chi^{2}_{\rm red}$&d.o.f. \\ 
& UTC & UTC & & & keV & & \\ 
\hline
Interval 1 & 02:30:35 & 02:30:40 & PO & $1.9 \pm 0.1$ & & 1.4 & 28 \\
           &          &          & CPL& $1.3 \pm 0.5$ & $\rm 74^{-32}_{+155}$ & 1.2 & 27 \\
           &          &          & QT & $2.3 \pm 0.5$ & $\rm 14^{-5}_{+5}$    & 1.2 & 26 \\
Interval 2 & 02:30:40 & 02:30:44 & PO & $1.46 \pm 0.07$ &                 & 1.95 & 31 \\
           &          &          & CPL& $0.5 \pm 0.3$ & $\rm 64^{-16}_{+30}$  & 1.25 & 30 \\
           &          &          & QT & $1.4 \pm 0.3$ & $\rm 17^{-3}_{+3}$    & 1.15 & 29 \\
Interval 3 & 02:30:45 & 02:30:48 & PO & $2.2 \pm 0.3$ &                   & 1.29 & 21 \\
           &          &          & CPL& \multicolumn{4}{c}{Not constrained} \\
           &          &          & QT & \multicolumn{4}{c}{Not constrained} \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}