\begin{table}%t6
\caption{\label{bigtable}Emission line measurements.} 
%\centering
\small
\begin{tabular}{l c c c c c c c c c c c c}
\hline \hline 
Name     & Redshift   & $E(B-V)$ & $L$(H$\alpha$) & $F$(H$\alpha$) & H$\beta$  & [O III]$\lambda$5007 & [O I]$\lambda$6364 & [N II]$\lambda$6584 & [S II]$\lambda$6716 & [S II]$\lambda$6731 & F(H$\alpha$) broad\\
\hline	
3C~015.0 & 0.073  &  0.022 &  40.40 &    --14.70 (2) &   0.32 (20) &   1.58 (4) &   0.29 (8) &   2.06 (1) &   0.32 (8) &   0.41 (8)  & \\
3C~017.0 & 0.220  &  0.023 &  41.88 &    --14.27 (1) &   0.24 (8) &   1.28 (1) &   0.44 (1) &   0.70 (1) &   0.23 (1) &   0.21 (2)  & --13.87 \\
3C~018.0 & 0.188  &  0.158 &  41.93 &    --14.06 (1) &   0.33 (1) &   4.17 (1) &   0.43 (3) &   1.13 (1) &   0.38 (2) &   0.42 (1)  & --13.03 \\
3C~028.0 & 0.195  &  0.058 &  41.51 &    --14.52 (2) &   0.53 (15) &   0.28 (20) &   0.17 (10) &   0.92 (3) &   0.55 (10) &          --  & \\
3C~029.0 & 0.045  &  0.036 &  40.06 &    --14.60 (6) &   0.24 (25) &   1.07 (2) &   0.19 (16) &   1.85 (1) &   0.50 (6) &   0.52 (4)  & \\
3C~031.0 & 0.017  &  0.001 &  39.83 &    --13.96 (1) &   0.15 (8) &   0.43 (2) &   0.14 (12) &   0.99 (1) &   0.37 (1) &   0.32 (1)  & \\
3C~033.0 & 0.060  &  0.028 &  41.63 &    --13.29 (1) &   0.31 (1) &   3.55 (1) &   0.25 (1) &   0.63 (1) &   0.39 (1) &   0.33 (1)  & \\
3C~033.1 & 0.181  &  0.633 &  41.85 &    --14.11 (1) &   0.22 (5) &   2.80 (1) &   0.25 (1) &   0.57 (1) &   0.27 (1) &   0.21 (1)  & --13.26  \\
3C~035.0 & 0.067  &  0.141 &  40.22 &    --14.81 (1) & $<$1.27   &   0.62 (23) &   0.46 (5) &   0.77 (2) &   0.62 (15) &          --  & \\
3C~040.0 & 0.019  &  0.041 &  39.08 &    -- 14.79 (11) &   0.32 (32) &   1.38 (6) &   0.24 (28) &   2.32 (1) &   0.81 (10) & $<$0.52    & \\
3C~052.0 & 0.285  & 0.232  &$<$40.64 & $<$--15.76   &     --      &         --  &         --  &        --   &        --   &          --  & \\
3C~061.1 & 0.184  &  0.176 &  42.05 &    --13.92 (1) &   0.25 (4) &   2.63 (1) &   0.08 (10) &   0.31 (1) &   0.16 (1) &   0.15 (3)  & \\
3C~066B  & 0.022  &  0.080 &  40.11 &    --13.90 (4) &   0.22 (7) &   0.87 (1) &   0.26 (16) &   2.45 (1) &   0.56 (9) &       --     & \\
3C~075N  & 0.023  &  0.180 &  39.58 &    --14.50 (1) & $<$2.20   & $<$2.20   &   0.42 (2) &   2.48(1)  & $<$0.69   &   0.37 (1)  & \\
3C~076.1 & 0.033  &  0.138 &  39.89 &    --14.50 (2) & $<$0.85   & $<$0.92   & $<$0.18   &   1.57 (1) &   0.33 (4) &   0.54 (1)  & \\
3C~078.0 & 0.029  &  0.173 &  39.73 &    --14.53 (3) &   0.18 (30) &   0.48 (16) &   0.18 (13) &   1.88 (2) &       --    &       --     & \\
3C~079.0 & 0.256  &  0.127 &  42.39 &    --13.91 (1) &   0.29 (3) &   2.97 (1) &   0.05 (2) &   0.32 (1) &   0.12 (3) &   0.11 (7)  & \\
3C~083.1 & 0.027  &  0.164 &  39.40 &    --14.83 (14) & $<$0.72   & $<$1.25   &       --    &   1.35 (3) &       --    &       --     & \\
3C~084.0 & 0.018  &  0.163 &  41.28 &    --12.55 (1) &   0.42 (1) &   2.09 (1) &   0.64 (1) &   1.12 (1) &   0.54 (1) &   0.51 (1)  & \\
3C~088.0 & 0.030  &  0.126 &  39.98 &    --14.33 (1) &   0.29 (11) &   1.44 (2) &   0.50 (3) &   2.39 (1) &   0.97 (1) &   0.79 (3)  & \\
3C~089.0 & 0.139  & 0.134  &  40.28 &    --15.42 (11) & $<$1.86   & $<$1.69   & $<$1.26   &   1.43 (7) &       --    &       --     & \\
3C~093.1 & 0.243  &  0.389 &  42.35 &    --13.89 (1) &   0.28 (4) &   2.08 (1) &   0.28 (3) &   1.36 (1) &   0.54 (1) &   0.55 (1)  & \\
3C~098.0 & 0.030  &  0.229 &  40.52 &    --13.79 (1) &   0.25 (3) &   3.01 (1) &   0.15 (3) &   0.76 (1) &   0.34 (10) &   0.23 (7)  & \\
3C~105.0 & 0.089  &  0.480 &  40.89 &    --14.39 (3) &   0.26 (28) &   3.59 (1) &   0.38 (5) &   1.59 (1) &   0.55 (4) &   0.55 (1)  & \\
3C~111.0 & 0.049  &  1.647 &42.44$^a$& --12.28$^a$ (1)   &   --     & 1.00$^a$(1)&   0.04$^a$ (10)  &  -- &  0.03$^a$ (7) & 0.03$^a$ (9 )& --11.64 \\ 
3C~123.0 & 0.218  &  0.981 &  41.96 &    --14.18 (1) &   0.61 (32) &   1.09 (18) &   0.25 (32) &   2.34 (1) &   0.48 (1) &   0.35 (1)  & \\
3C~129.0 & 0.022  &  1.058 &  39.81 &    --14.20 (1) & $<$0.99   & $<$1.10   &   0.61 (1) &   1.51 (1) &   0.50 (1) &   0.50 (20)  & \\
3C~129.1 & 0.022  &  1.131 & $<$39.83 & $<$--14.21  &      --     &         --  &         --  &        --   &        --   &          --  & \\
3C~130.0 & 0.032  &  1.309 & $<$40.17 & $<$--14.19  &      --     &         --  &         --  &        --   &        --   &          --  & \\
3C~133.0 & 0.278  &  0.949 &  42.41 &    --13.97 (1) &   0.32 (1) &   2.26 (1) &   0.25 (9) &   0.70 (1) &   0.17 (1) &   0.14 (1)  & \\
3C~135.0 & 0.125  &  0.115 &  41.52 &    --14.09 (1) &   0.33 (3) &   3.40 (1) &   0.18 (2) &   0.80 (1) &   0.30 (1) &   0.30 (3)  & \\
3C~136.1 & 0.064  &  0.762 &  41.41 &    --13.57 (1) &   0.14 (1) &   1.08 (1) &   0.05 (1) &   0.59 (1) &   0.20 (1) &   0.20 (3)  & \\
3C~153.0 & 0.277  &  0.162 &  41.60 &    --14.77 (3) &   0.23 (15) &   1.07 (3) &   0.36 (7) &   1.21 (3) &   0.54 (8) &   0.33 (13)  & \\
3C~165.0 & 0.296  &  0.174 &  41.44 &    --15.00 (15) &   0.44 (15) &   1.68 (4) &   0.31 (32) &   1.14 (27) &   0.32 (27) &   0.33 (27)  & \\
3C~166.0 & 0.245  &  0.211 &  41.51 &    --14.75 (3) &   0.42 (6) &   1.40 (2) &   0.38 (7) &   0.73 (4) &   0.41 (16) &   0.34 (24)  & \\
3C~171.0 & 0.238  &  0.054 &  42.45 &    --13.78 (1) &   0.36 (1) &   2.73 (1) &   0.24 (2) &   0.57 (1) &   0.38 (6) &   0.29 (2)  & \\
3C~173.1 & 0.292  &  0.044 &  41.05 &    --15.38 (7) &  $<$0.23 &   0.63 (12) &   0.24 (28) &   2.04 (3) &   0.24 (29) &   0.31 (24)  & \\
3C~180.0 & 0.220  &  0.098 &  41.79 &    --14.36 (1) &   0.25 (4) &   3.53 (1) &   0.10 (28) &   0.69 (1) &   0.28 (3) &   0.19 (5)  & \\
3C~184.1 & 0.118  &  0.032 &  41.79 &    --13.77 (3) &   0.29 (4) &   2.71 (1) &   0.08 (7) &   0.27 (8) &   0.11 (1) &   0.09 (3)  & --13.99 \\
3C~192.0 & 0.060  &  0.054 &  40.95 &    --13.97 (1) &   0.30 (1) &   2.48 (1) &   0.11 (3) &   0.71 (1) &   0.35 (1) &   0.26 (1)  & \\
3C~196.1 & 0.198  &  0.065 &  41.56 &    --14.48 (2) &   0.22 (10) &   0.91 (3) &   0.20 (15) &   1.19 (1) &   0.52 (1) &   0.49 (1)  & \\
3C~197.1 & 0.128  &  0.041 &  40.69 &    --14.93 (3) &   0.37 (11) &   1.69 (2) &   0.33 (8) &   0.76 (4) &   0.29 (11) &   0.31 (9)  & --13.95 \\
3C~198.0 & 0.082  &  0.026 &  41.31 &    --13.89 (1) &   0.27 (1) &   0.46 (1) &   0.05 (9) &   0.28 (1) &       --    &       --     & \\
\hline
3C~213.1 & 0.194  &  0.028 &  41.01 &    --15.02 (3) &   0.21 (14) &   1.13 (3) &   0.46 (6) &   1.41 (2) &   0.38 (10) &   0.28 (12)  & \\
3C~219.0 & 0.175  &  0.018 &  41.55 &    --14.38 (2) &   0.25 (10) &   1.67 (1) &   0.44 (3) &   0.90 (1) &   0.24 (6) &   0.24 (7)  & --13.87 \\
3C~223.0 & 0.137  &  0.012 &  41.68 &    --14.01 (1) &   0.23 (5) &   3.09 (1) &   0.19 (3) &   0.63 (1) &   0.25 (3) &   0.21 (3)  & \\
3C~223.1 & 0.107  &  0.017 &  41.16 &    --14.30 (1) &   0.28 (7) &   2.63 (1) &   0.06 (15) &   0.81 (1) &   0.22 (4) &   0.19 (5)  & \\
3C~227.0 & 0.086  &  0.026 &  41.08 &    --14.17 (2) &   0.44 (1) &   4.73 (1) &   0.08 (18) &   0.19 (4) &   0.16 (5) &   0.16 (11)  & --12.52 \\
3C~234.0 & 0.185  &  0.019 &  42.64 &    --13.33 (1) &   0.25 (2) &   2.96 (1) &   0.04 (8) &   0.28 (1) &   0.08 (3) &   0.07 (1)  & --13.29 \\
3C~236.0 & 0.099  &  0.011 &  41.13 &    --14.25 (1) &   0.22 (4) &   0.57 (2) &   0.30 (3) &   0.69 (1) &   0.49 (2) &   0.35 (3)  & \\
3C~258.0 & 0.165  &  0.020 &  40.96 &    --14.90 (23) &   0.11 (24) &   0.17 (15) & $<$0.47   & $<$2.14   &       --    &       --     & \\
3C~264.0 & 0.022  &  0.023 &  39.68 &    --14.35 (1) &   0.27 (7) &   0.33 (10) &   0.22 (9) &   1.45 (1) &   0.33 (8) &   0.33 (22)  & \\
3C~270.0 & 0.007  &  0.018 &  38.13 &    --14.93 (7) & $<$1.09   &   0.63 (25) &   0.52 (16) &   0.72 (14) & $<$0.37   & $<$0.53    & \\
3C~272.1 & 0.004  &  0.040 &  38.92 &    --13.57 (1) &   0.10 (3) &   0.19 (4) &   0.23 (6) &   1.28 (1) &   0.52 (1) &   0.34 (1)  & \\
3C~273.0 & 0.158  &  0.021 &   --    &    --           &   --         &    --        &        --    &  --          &   --         &   --  & --11.51 \\ 
3C~274.0 & 0.004  &  0.022 &  39.50 &    --13.11 (1) &   0.17 (1) &   0.31 (1) &   0.36 (1) &   2.32 (1) &   0.68 (1) &   0.77 (1)  & \\
3C~277.3 & 0.086  &  0.012 &  40.83 &    --14.43 (1) &   0.19 (9) &   1.29 (1) &   0.29 (5) &   0.79 (3) &   0.32 (1) &   0.28 (5)  & \\
3C~284.0 & 0.239  &  0.016 &  41.41 &    --14.82 (7) &   0.20 (12) &   1.52 (1) & $<$0.24   &   0.61 (11) & $<$0.45   & $<$0.41    & \\
3C~285.0 & 0.079  &  0.017 &  40.66 &    --14.52 (1) &   0.19 (6) &   0.78 (1) &   0.10 (10) &   0.54 (2) &   0.27 (4) &   0.19 (6)  & \\
3C~287.1 & 0.216  &  0.025 &  41.50 &    --14.62 (3) &   0.27 (9) &   1.71 (1) &   0.48 (4) &   0.68 (4) &   0.29 (7) &   0.29 (7)  & --13.85 \\
3C~293.0 & 0.045  &  0.017 &  40.18 &    --14.49 (3) &   0.19 (17) &   0.42 (10) &   0.26 (3) &   0.88 (1) &   0.66 (2) &   0.66 (10)  & \\
3C~296.0 & 0.025  &  0.025 &  39.87 &    --14.28 (1) &   0.30 (12) &   0.81 (2) &   0.22 (23) &   1.84 (1) &   0.43 (2) &   0.38 (10)  & \\
3C~300.0 & 0.272  &  0.035 &  41.78 &    --14.58 (2) &   0.25 (9) &   1.71 (1) &   0.15 (13) &   0.48 (4) &   0.33 (4) &   0.23 (4)  & \\
3C~303.0 & 0.141  &  0.019 &  41.33 &    --14.39 (1) &   0.35 (4) &   2.55 (1) &   0.41 (2) &   1.06 (1) &   0.46 (2) &   0.39 (3)  & --13.46 \\
3C~303.1 & 0.269  &  0.036 &  42.10 &    --14.24 (1) &   0.26 (2) &   2.07 (1) &   0.24 (3) &   1.03 (1) &   0.38 (2) &   0.48 (1)  & \\
3C~305.0 & 0.042  &  0.026 &  40.92 &    --13.68 (1) &   0.12 (4) &   1.30 (1) &   0.17 (7) &   1.77 (1) &   0.48 (1) &   0.40 (1)  & \\
3C~310.0 & 0.054  &  0.042 &  40.32 &    --14.50 (1) &   0.23 (7) &   0.54 (3) &   0.30 (4) &   1.74 (1) &   0.84 (1) &   0.74 (2)  & \\
3C~314.1 & 0.120  &  0.020 &  40.31 &    --15.25 (4) &   0.37 (16) &   0.24 (24) &   0.18 (23) &   0.53 (7) &   0.52 (8) &   0.33 (13)  & \\
3C~315.0 & 0.108  &  0.062 &  41.15 &    --14.32 (1) &   0.20 (4) &   0.53 (1) &   0.25 (2) &   0.72 (1) &   0.51 (1) &   0.37 (2)  & \\
3C~317.0 & 0.034  &  0.037 &  40.35 &    --14.08 (1) &   0.30 (5) &   1.00 (2) &   0.25 (5) &   1.92 (1) &   0.58 (1) &   0.49 (1)  & \\
3C~318.1 & 0.044  &  0.035 &  39.95 &    --14.70 (4) &  $<$0.58   &   0.26 (32) &   0.21 (19) &   1.02 (3) &   0.29 (9) &   0.16 (13)  & \\
3C~319.0 & 0.189  & 0.012  &  41.16 &    --14.84 (7) & $<$0.13   & $<$0.10   & $<$0.27   &   0.30 (6) &   0.15 (25) & $<$0.14    & \\
3C~321.0 & 0.097  &  0.044 &  40.50 &    --14.87 (2) &   0.30 (11) &   2.58 (1) &   0.06 (28) &   0.50 (3) &   0.18 (8) &   0.15 (11)  & \\
3C~323.1 & 0.264  &  0.042 &  42.21 &    --14.12 (1) &   0.26 (11) &   3.93 (1) &   0.20 (11) &   0.29 (32) &   0.10 (11) &   0.08 (21)  & --12.37 \\
3C~326.0 & 0.090  &  0.053 &  40.28 &    --15.02 (5) & $<$0.23   &   1.31 (4) &   0.37 (13) &   1.93 (3) &   0.41 (12) &   0.50 (11)  & \\
3C~327.0 & 0.104  &  0.089 &  41.73 &    --13.70 (1) &   0.27 (4) &   3.20 (1) &   0.14 (1) &   0.73 (1) &   0.30 (1) &   0.24 (1)  & \\
3C~332.0 & 0.151  &  0.024 &  41.31 &    --14.47 (2) &   0.28 (8) &   3.14 (1) &   0.21 (9) &   0.97 (1) &   0.37 (6) &   0.36 (7)  & --12.77 \\
3C~338.0 & 0.032  &  0.012 &  40.25 &    --14.11 (1) &   0.18 (19) &   0.21 (6) &   0.18 (2) &   1.63 (1) &   0.41 (1) &   0.33 (1)  & \\
3C~348.0 & 0.154  &  0.094 &  41.29 &    --14.51 (1) &   0.25 (5) &   0.13 (9) &   0.27 (5) &   1.27 (1) &       --    &       --     & \\
3C~353.0 & 0.030  &  0.439 &  40.42 &    --13.90 (1) &   0.20 (17) &   0.53 (7) &   0.30 (2) &   1.09 (1) &   0.56 (1) &   0.43 (1)  & \\
3C~357.0 & 0.166  &  0.045 &  40.92 &    --14.96 (3) &   0.23 (16) &   1.08 (4) &   0.46 (7) &   1.37 (4) &       --    &       --     & \\
3C~371.0 & 0.050  &  0.036 &  40.94 &    --13.82 (1) &   0.29 (10) &   1.01 (4) &   0.51 (2) &   1.14 (1) &   0.32 (3) &   0.29 (1)  & \\
3C~379.1 & 0.256  &  0.062 &  41.41 &    --14.89 (6) &   0.31 (6) &   2.80 (1) &   0.21 (19) &   1.54 (5) &   0.30 (13) &   0.28 (14)  & \\
\hline
3C~381.0 & 0.161  &  0.053 &  41.79 &    --14.05 (1) &   0.31 (2) &   3.83 (1) &   0.11 (9) &   0.53 (1) &       --    &       --     & \\
3C~382.0 & 0.058  &  0.070 &  41.39 &    --13.51 (1) &   0.31 (1) &   2.45 (1) &   0.29 (1) &   1.49 (1) &   0.12 (8) &   0.13 (9)  & --11.61 \\
3C~386.0 & 0.017  &  0.335 &  40.17 &    --13.63 (1) & $<$1.08   & $<$1.08   &   0.10 (17) &   0.57 (1) &   0.11 (7) &   0.08 (10)  & \\
3C~388.0 & 0.091  &  0.080 &  40.83 &    --14.47 (2) &   0.23 (14) &   0.74 (3) &   0.26 (13) &   2.33 (1) &   0.41 (1) &   0.37 (1)  & \\
3C~390.3 & 0.056  &  0.071 &  41.57 &    --13.29 (1) &   0.32 (1) &   3.24 (1) &   0.27 (1) &   0.47 (1) &   0.10 (1) &   0.10 (1)  & --11.60 \\
3C~401.0 & 0.201  &  0.059 &  41.01 &    --15.05 (3) &   0.30 (15) &   1.10 (5) &   0.24 (16) &   1.77 (2) &   0.46 (9) &   0.34 (14)  & \\
3C~402.0 & 0.024  &  0.121 &  39.08 &    --15.03 (3) & $<$1.95   & $<$2.19   &   0.37 (13) &   2.97 (1) & $<$0.44   & $<$0.97    & \\
3C~403.0 & 0.059  &  0.187 &  41.20 &    --13.71 (1) &   0.25 (3) &   3.54 (1) &   0.13 (3) &   0.84 (1) &   0.25 (1) &   0.24 (2)  & \\
3C~424.0 & 0.127  &  0.096 &  41.07 &    --14.55 (1) &   0.24 (6) &   0.54 (3) &   0.27 (5) &   0.79 (1) &   0.44 (3) &   0.40 (12)  & \\
3C~430.0 & 0.054  &  0.630 &  40.12 &    --14.72 (3) & $<$1.09    &   1.61 (9) &   0.33 (20) &   1.43 (1) &   0.37 (8) &   0.40 (4)  & \\
3C~433.0 & 0.102  &  0.145 &  41.40 &    --14.01 (1) &   0.19 (4) &   1.88 (1) &   0.22 (3) &   1.09 (1) &   0.46 (2) &   0.30 (1)  & \\
3C~436.0 & 0.214  &  0.089 &  41.07 &    --15.06 (10) &   0.20 (22) &   3.09 (1) &       --    &   2.08 (9) &   0.63 (19) &   0.49 (18)  & \\
3C~438.0 & 0.290  &  0.358 &  41.55 &    --14.87 (1) & $<$0.54   & $<$0.82   & $<$0.67   &   1.61 (1) &  $<$0.66  &   0.46 (28)  & \\
3C~442.0 & 0.026  &  0.065 &  39.78 &    --14.40 (1) &   0.08 (24) &   0.27 (7) &   0.19 (8) &   1.84 (1) &   0.35 (5) &   0.45 (1)  & \\
3C~445.0 & 0.056  &  0.083 &42.50$^a$&   --12.37$^a$ (1)  & -- & 1.00$^a$ (1) & 0.04$^a$ (6)   &  --  &   0.02$^a$ (10) &  0.02$^a$ (10) & --12.03\\ 
3C~449.0 & 0.017  &  0.167 &  39.71 &    --14.09 (1) &   0.10 (23) &   0.30 (24) &   0.13 (9) &   1.38 (1) &   0.29 (7) &   0.22 (1)  & \\
3C~452.0 & 0.081  &  0.137 &  41.16 &    --14.05 (1) &   0.23 (5) &   1.53 (1) &   0.27 (2) &   1.08 (1) &   0.36 (1) &   0.29 (1)  & \\
3C~456.0 & 0.233  &  0.038 &  42.48 &    --13.72 (1) &   0.32 (1) &   2.15 (1) &   0.15 (2) &   0.78 (1) &   0.22 (1) &   0.24 (1)  & \\
3C~459.0 & 0.220  &  0.066 &  42.17 &    --13.97 (1) &   0.16 (6) &   0.73 (1) &   0.12 (1) &   1.77 (1) &   0.35 (1) &   0.33 (1)  & \\
3C~460.0 & 0.269  &  0.092 &  42.09 &    --14.25 (3) &   0.25 (3) &   0.49 (7) &   0.39 (4) &   1.23 (2) &   0.60 (1) &   0.54 (4)  & \\
3C~465.0 & 0.030  &  0.069 &  40.15 &    --14.17 (1) &   0.17 (27) &   0.46 (6) &   0.26 (9) &   2.77 (1) &   0.47 (1) &   0.32 (1)  & \\
\hline
\end{tabular}
\medskip
Column description: (1) source name; (2) redshift; (3) Galactic absorption; (4)~logarithm of the luminosity of the H$\alpha$ narrow line, in erg~s$^{-1}$; (5)~logarithm of the \Ha~flux in erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$; (6 through 11) de-reddened flux ratios of the key diagnostic lines with respect to H$\alpha$. The values in parentheses report the errors (in percentage) of each line.
Missing values marked with ``--'' correspond to lines outside the coverage of the spectra or severely affected by telluric bands. When no lines are visible we only give the upper limit for \Ha; (12)~logarithm of the flux of the \Ha~broad component, when visible. \\ 
Notes: (a)~for 3C~111 and 3C~445, no narrow \Ha\ measurement is possible and we give instead the [O~III]~luminosity, referring the flux ratios to this line. No narrow lines are visible in 3C~273
and we only report its broad \Ha~flux.
\end{table}