\begin{table}%t2
\caption{\label{det_freq_inl_sbc}Fraction of positive detections and false alarms obtained by the INL and the SBC filters for different extensions of the filter window $\Delta T_{\rm w}$ and simulated light curves with transits of a 1.75~$R_{\oplus}$ planet.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccccc|ccccccc}
 \hline\hline
$\Delta$ $T_{\rm w}\mbox{~~}$ & $\sigma\mbox{~~~}$ & $P$ & $D_{\rm INL}$ & $D_{\rm SBC}$ & $FA_{\rm INL}$ & $FA_{\rm SBC}$ &$\Delta$ $T_{\rm w}\mbox{~~}$ & $\sigma\mbox{~~~}$ & $P$ & $D_{\rm INL}$ & $D_{\rm SBC}$ & $FA_{\rm INL}$ & $FA_{\rm INL}$ \\
  (h) & (ppm) & (d) & & & && (h) & (ppm) & (d) & & & & \\ 
\hline
12  & 100  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   &36  & 100  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00 \\
    &      & 10.0  & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00  &  &      & 10.0  & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   \\
    &      & 25.0  & 1.00  & 1.00  & 0.01  & 0.00  &&      & 25.0  & 1.00  & 0.98  & 0.00  & 0.02  \\
    &      & 50.0  & 0.09  & 0.21  & 0.03  & 0.00   & &      & 50.0  & 0.99  & 0.80  & 0.01  & 0.01   \\
12  & 200  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   &36  & 200  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   \\
    &      & 10.0  & 0.89  & 0.94  & 0.01  & 0.01   &  &      & 10.0  & 0.99  & 0.99  & 0.00  & 0.01   \\
    &      & 25.0  & 0.06  & 0.08  & 0.02  & 0.00   &&      & 25.0  & 0.71  & 0.46  & 0.01  & 0.00   \\
    &      & 50.0  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.01   & &      & 50.0  & 0.12  & 0.03  & 0.02  & 0.00   \\
12  & 300  & 5.0   & 0.86  & 0.92  & 0.03  & 0.03   &36  & 300  & 5.0   & 0.99  & 0.96  & 0.01  & 0.02   \\
    &      & 10.0  & 0.19  & 0.26  & 0.03  & 0.03   & &      & 10.0  & 0.57  & 0.43  & 0.02  & 0.00   \\
    &      & 25.0  & 0.00  & 0.00  & 0.02  & 0.02   &&      & 25.0  & 0.06  & 0.02  & 0.00  & 0.01   \\
    &      & 50.0  & 0.00  & 0.00  & 0.02  & 0.00   &&      & 50.0  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.02   \\
12  & 1000 & 5.0   & 0.00  & 0.00  & 0.01  & 0.01   &36  & 1000 & 5.0   & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.01   \\
&&&&&&&&&&&&&\\
24  & 100  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   &48  & 100  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   \\
    &      & 10.0  & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   & &      & 10.0  & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   \\
    &      & 25.0  & 1.00  & 0.99  & 0.00  & 0.01   &&      & 25.0  & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.01   \\
    &      & 50.0  & 0.98  & 0.98  & 0.02  & 0.00   &&      & 50.0  & 0.99  & 0.57  & 0.01  & 0.00   \\
24  & 200  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   &48  & 200  & 5.0   & 1.00  & 1.00  & 0.00  & 0.00   \\
    &      & 10.0  & 0.98  & 0.99  & 0.01  & 0.01   &&      & 10.0  & 0.99  & 0.99  & 0.00  & 0.01   \\
    &      & 25.0  & 0.47  & 0.41  & 0.01  & 0.00   & &      & 25.0  & 0.72  & 0.59  & 0.00  & 0.01   \\
    &      & 50.0  & 0.06  & 0.01  & 0.01  & 0.00   & &      & 50.0  & 0.14  & 0.07  & 0.02  & 0.01   \\
24  & 300  & 5.0   & 0.96  & 0.97  & 0.01  & 0.02   &48  & 300  & 5.0   & 1.00  & 0.99  & 0.01  & 0.02   \\
    &      & 10.0  & 0.44  & 0.50  & 0.02  & 0.00   &&      & 10.0  & 0.61  & 0.48  & 0.03  & 0.01   \\
    &      & 25.0  & 0.03  & 0.03  & 0.01  & 0.02   &&      & 25.0  & 0.09  & 0.03  & 0.00  & 0.02   \\
    &      & 50.0  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.02   & &      & 50.0  & 0.00  & 0.00  & 0.01  & 0.04   \\
24  & 1000 & 5.0   & 0.00  & 0.00  & 0.01  & 0.01   &48  & 1000 & 5.0   & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.01   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}