\begin{table}%t8
\caption{\label{tab:cen2}\hb\ Line centroids at different fractional heights of spectral types.}
%\centerline
 {    \begin{tabular}{lrrrrrrrrrr}
    \hline  \hline
    \noalign{\smallskip}
     \multicolumn{1}{c}{Source}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(0/4)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(1/4)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(1/2)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(3/4)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(0.9)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}\\
       \multicolumn{1}{c}{(1)}
     & \multicolumn{1}{c}{(2)}
     & \multicolumn{1}{c}{(3)}
     & \multicolumn{1}{c}{(4)}
     & \multicolumn{1}{c}{(5)}  & \multicolumn{1}{c}{(6)}
      & \multicolumn{1}{c}{(7)}  & \multicolumn{1}{c}{(8)}  &
      \multicolumn{1}{c}{(9)}
      & \multicolumn{1}{c}{(10)}  & \multicolumn{1}{c}{(11)}
    \\    \hline
     \noalign{\smallskip}
A1  &   0   &   6900    &   0   &   300 &   --30 &   130 &   --30 &   100 &   --30 &   60  \\
A2  &   --100    &   8200    &   -200    &   300 &   --170    &   150 &   --170    &   110 &   --170    &   70  \\
B1  &   2400    &   3000    &   2100    &   700 &   130 &   280 &   --130    &   150 &   --170    &   100 \\
B2  &   2200    &   2600    &   1700    &   600 &   380 &   230 &   170 &   150 &   130 &   100 \\
\\
A   &   --100    &   7400    &   --100    &   300 &   --70 &   130 &   --70 &   100 &   --70 &   60  \\
M   &   0   &   8700    &   0   &   400 &   --40 &   160 &   -40 &   120 &   --40 &   70  \\
BM  &   2400    &   2900    &   2200    &   700 &   270 &   330 &   --60 &   160 &   --120    &   100 \\
\\
43A &   100 &   3900    &   100 &   200 &   90  &   70  &   90  &   50  &   90  &   30  \\
44A &   200 &   4100    &   100 &   200 &   130 &   70  &   130 &   60  &   130 &   40  \\
45A &   0   &   5400    &   0   &   200 &   30  &   100 &   30  &   80  &   30  &   50  \\
46A &   100 &   6200    &   100 &   300 &   120 &   110 &   120 &   90  &   110 &   50  \\
47A &   0   &   7900    &   0   &   300 &   --20 &   140 &   --20 &   110 &   --20 &   70  \\
48A &   --100    &   8100    &   --200    &   300 &   --170    &   150 &   --170    &   110 &   --170    &   70  \\
43B &   2100    &   3200    &   200 &   300 &   40  &   150 &   0   &   140 &   --10 &   100 \\
44B &   1200    &   3300    &   200 &   500 &   10  &   170 &   --30 &   150 &   --40 &   100 \\
45B &   1700    &   3200    &   1200    &   800 &   140 &   210 &   40  &   160 &   20  &   100 \\
46B &   2400    &   3000    &   1600    &   700 &   370 &   230 &   190 &   170 &   150 &   110 \\
47B &   2100    &   3200    &   2000    &   800 &   220 &   260 &   30  &   160 &   0   &   100 \\
48B &   3100    &   2300    &   2700    &   400 &   1550    &   440 &   --20 &   240 &   -230    &   120 \\
 \hline 
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^{{a}}$ In units of \kms. 
$^{{b}}$ 2$\sigma$ confidence level uncertainty.
\end{table}